99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会

资助中心

HELP CENTER

联系99贵宾会

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会电话:021-59974099

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会传真:021-59974215

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会邮件:gaoya@shgaoya.com

阀体和阀盖的走漏-99贵宾会地点:上海市嘉定区华亭镇沪华中路606号

阀体和阀盖的走漏

阀体和阀盖爆发走漏的缘故原由预防和扫除要领
2022-06-24 17:34:4499贵宾会

一、阀体和阀盖的走漏

阀体和阀盖爆发走漏的缘故原由

1.制造质量不高,阀体和阀盖本体上有砂眼、松散组织、夹碴等缺陷,铸铁件为常见。。。。。

2.天冷冻裂,焊接不良,保存着夹碴、未焊透、应力裂纹等缺陷,,,,铸铁阀门被重物撞击后损坏。。。。。

预防和扫除要领

1.提高铸造质量,装置前严酷按规寇举行强度试验

2.对气温在零度和零度以下的铸铁阀门,应举行保温或拌热,阻止使用的阀门应扫除积水,.由焊接组成的阀体和阀盖的焊缝,应按有关焊接操作规程举行,焊后应举行探伤磨练和强度试验。。。。。

3.阀门上榨取堆放重物,不允许用手锤撞击铸铁和非金属阀门,大口径阀门装置应有支架

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
阀体和阀盖的走漏-99贵宾会
选择区号
【网站地图】