99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z11Y锻钢闸阀_锻钢阀门_99贵宾会阀门_99贵宾会
Z11Y锻钢闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂(集团)有限公司生产的Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂(集团)有限公司生产的Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。

Z11Y.webp.jpg

产品名称: 锻钢闸阀 产品型号: Z11Y
公称通径: DN15~DN200 结构形式: 闸板式
公称压力: 16.0Mpa~42.0Mpa或900LB-2500LB 毗连方法: 焊接、法兰、内螺纹、承插焊
适用温度: -20?C~+150?C~425?C~550?C 驱动方法: 手动、伞齿轮、电动、气动、液动
阀体材质: 锻钢、A105、A182、F11、F22 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、蒸汽 生产厂家: 99贵宾会

产品说明

Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。

产品特点

●手轮接纳可锻铸铁铸造,,,,,,造型配合手握,,,,,,适当增添摩擦力,,,,,,利便开启。。。。。。也可选择攻击式手轮。。。。。。
●阀杆螺母接纳高镍球铁,,,,,,“T”形螺纹与阀杆配合转达力矩。。。。。。
●阀盖上设有推力球轴承及油杯,,,,,,可按期增补固体润滑油,,,,,,镌汰启闭力矩,,,,,,坚持轻松启闭。。。。。。填料压盖和压套分体设计,,,,,,包管阀杆的同心度。。。。。。
●合理的填料函设计,,,,,,接纳编结石墨、柔性石墨填料加中心填料套的组合,,,,,,确保阀门无外走漏,,,,,,切合环保要求。。。。。。
●阀门的阀体与阀盖的毗毗邻纳压力自细密封结构,,,,,,楔形密封环与四开环组合,,,,,,压力越高密封越可靠。。。。。。
●阀杆头部整体铸造,,,,,,与阀瓣通过“T”型槽毗连,,,,,,包管强度。。。。。。
●阀座接纳焊接结构,,,,,,密封面堆焊硬质合金,,,,,,包管长时间事情清静可靠。。。。。。
●闸板接纳锻钢、弹性闸板,,,,,,在99贵宾会力工况下具有一定的弹性赔偿。。。。。。使密封越发可靠。。。。。。

设计与制造标准

●设计与制造:ANSIB16.34 API600 API602
●法兰尺寸:ANSIB16.5
●压力温度:ANSIB1.20.1
●结构长度:ANSIB16.10
●对焊毗连尺寸:ANSIB16.11
●磨练与试验:API598

标准材质明细表

序号 零件名称 CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM
Type A105N Type F22 Type F304(L) Type F316(L)
1 阀体 A105N A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
2 密封环 A276 410 A276 304 A276 304(L) A276 316(L)
3 闸板 A182 F430 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
4 阀杆 A182 F6a A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
5 密封座 A105N A182 F304 A182 F304(L) F316(L)
6 密封环 A276 304L A276 316(L)
7 阀盖 A105N A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
8 活节螺栓 A193 B7 A193 B16 A193 B8(M)
9 圆柱销 A276 F420 A182 F304
10 填料 柔性石墨 PTFE
11 提升螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
12 轴承压盖 A276 F410 A182 F304
13 手轮 A105 A182 F304
14 锁紧螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
15 阀杆螺母 A276-420
16 轴承压盖 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
17 手轮 A197
适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸气、油品等 硝酸、醋酸等
适用温度 -29°C~425°C -29°C~550°C -29°C~200°C
注重:客户需求的其他材质也可接纳。。。。。。密封面质料配对由客户指定内件代号决议。。。。。。 CS=碳钢;;;;;AS=合金钢;;;;;SS=不锈钢;;;;;
Z11Y锻钢闸阀形状结构图
Z11Y锻钢闸阀_锻钢阀门_99贵宾会阀门_99贵宾会


Z11Y锻钢闸阀

Z11Y锻钢闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂(集团)有限公司生产的Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂(集团)有限公司生产的Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。

Z11Y.webp.jpg

产品名称: 锻钢闸阀 产品型号: Z11Y
公称通径: DN15~DN200 结构形式: 闸板式
公称压力: 16.0Mpa~42.0Mpa或900LB-2500LB 毗连方法: 焊接、法兰、内螺纹、承插焊
适用温度: -20?C~+150?C~425?C~550?C 驱动方法: 手动、伞齿轮、电动、气动、液动
阀体材质: 锻钢、A105、A182、F11、F22 制造标准: 国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
适用介质: 水、油、蒸汽 生产厂家: 99贵宾会

产品说明

Z11Y锻钢闸阀适用于ANSI Class 150~2500,,,,,,事情温度<600℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等。。。。。。

产品特点

●手轮接纳可锻铸铁铸造,,,,,,造型配合手握,,,,,,适当增添摩擦力,,,,,,利便开启。。。。。。也可选择攻击式手轮。。。。。。
●阀杆螺母接纳高镍球铁,,,,,,“T”形螺纹与阀杆配合转达力矩。。。。。。
●阀盖上设有推力球轴承及油杯,,,,,,可按期增补固体润滑油,,,,,,镌汰启闭力矩,,,,,,坚持轻松启闭。。。。。。填料压盖和压套分体设计,,,,,,包管阀杆的同心度。。。。。。
●合理的填料函设计,,,,,,接纳编结石墨、柔性石墨填料加中心填料套的组合,,,,,,确保阀门无外走漏,,,,,,切合环保要求。。。。。。
●阀门的阀体与阀盖的毗毗邻纳压力自细密封结构,,,,,,楔形密封环与四开环组合,,,,,,压力越高密封越可靠。。。。。。
●阀杆头部整体铸造,,,,,,与阀瓣通过“T”型槽毗连,,,,,,包管强度。。。。。。
●阀座接纳焊接结构,,,,,,密封面堆焊硬质合金,,,,,,包管长时间事情清静可靠。。。。。。
●闸板接纳锻钢、弹性闸板,,,,,,在99贵宾会力工况下具有一定的弹性赔偿。。。。。。使密封越发可靠。。。。。。

设计与制造标准

●设计与制造:ANSIB16.34 API600 API602
●法兰尺寸:ANSIB16.5
●压力温度:ANSIB1.20.1
●结构长度:ANSIB16.10
●对焊毗连尺寸:ANSIB16.11
●磨练与试验:API598

标准材质明细表

序号 零件名称 CS to ASTM AS to ASTM SS to ASTM
Type A105N Type F22 Type F304(L) Type F316(L)
1 阀体 A105N A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
2 密封环 A276 410 A276 304 A276 304(L) A276 316(L)
3 闸板 A182 F430 A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
4 阀杆 A182 F6a A182 F304 A182 F304(L) A182 F316(L)
5 密封座 A105N A182 F304 A182 F304(L) F316(L)
6 密封环 A276 304L A276 316(L)
7 阀盖 A105N A182 F22 A182 F304(L) A182 F316(L)
8 活节螺栓 A193 B7 A193 B16 A193 B8(M)
9 圆柱销 A276 F420 A182 F304
10 填料 柔性石墨 PTFE
11 提升螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
12 轴承压盖 A276 F410 A182 F304
13 手轮 A105 A182 F304
14 锁紧螺母 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
15 阀杆螺母 A276-420
16 轴承压盖 A194 2H A194 4 A194 8 A194 8M
17 手轮 A197
适用介质 水、蒸汽、油品等 水、蒸气、油品等 硝酸、醋酸等
适用温度 -29°C~425°C -29°C~550°C -29°C~200°C
注重:客户需求的其他材质也可接纳。。。。。。密封面质料配对由客户指定内件代号决议。。。。。。 CS=碳钢;;;;;AS=合金钢;;;;;SS=不锈钢;;;;;
Z11Y锻钢闸阀形状结构图
Z11Y锻钢闸阀_锻钢阀门_99贵宾会阀门_99贵宾会


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z11Y锻钢闸阀_锻钢阀门_99贵宾会阀门_99贵宾会
选择区号
【网站地图】