99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会
Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会
Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会

Z962Y双闸板电站闸阀

分享

分享到微信

×
99贵宾会生产的双闸板电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:Z960Y-P54100V
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

99贵宾会生产的双闸板电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。产品用途:

  电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点。。。

设计规范:

设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34

结构长度 JB/T3595

接口毗连尺寸 JB/T3595 GB/T12224

磨练与试验 JB/T3595 MSS SP61

压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34

 相关标准:

JBT 3595-2002电站阀门 一样平常要求

JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件手艺条件

JB/T 4018 电站阀门 型号体例

DL 959-2005 电站锅炉清静阀应用导则

DLT 531-1994电站高温99贵宾会阻止阀闸阀手艺条件

DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构

DLT 850-2004 电站配管

GB 10869 电站调理阀手艺条件

GBT 10868-2005 电站减温减压阀

零件质料及使用规模 

产品型号

Z62Y-200/250/320

Z62Y-P 55100/140/ 170V

阀 体

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

阀 盖

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

阀 杆

38CrMoAlA

38CrMoAlA /25Cr2MoV

闸 板

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

螺 栓

35CrMoA

25Cr2MoV

适 用 介 质

水,,,,,,汽,,,,,,油品等

水,,,,,,汽,,,,,,油品等

事情温度

450/ 425 ℃

552/ 570 ℃

 图片展示:

Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会

Z962Y双闸板电站闸阀
Z962Y双闸板电站闸阀
Z962Y双闸板电站闸阀
Z962Y双闸板电站闸阀
分享

分享到微信

×
99贵宾会生产的双闸板电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:Z960Y-P54100V
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

99贵宾会生产的双闸板电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。产品用途:

  电站闸阀也称电站阀门,,,,,,主要适用于火力电站种种系统的管路上,,,,,,切断或接通管路介质。。。适用介质:水、蒸气等非侵蚀性介质。。。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温99贵宾会,,,,,,的自密封设计,,,,,,压力越高,,,,,,密封越可靠。。。由于性能手艺特征、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替换不了的特点。。。

设计规范:

设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34

结构长度 JB/T3595

接口毗连尺寸 JB/T3595 GB/T12224

磨练与试验 JB/T3595 MSS SP61

压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34

 相关标准:

JBT 3595-2002电站阀门 一样平常要求

JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件手艺条件

JB/T 4018 电站阀门 型号体例

DL 959-2005 电站锅炉清静阀应用导则

DLT 531-1994电站高温99贵宾会阻止阀闸阀手艺条件

DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构

DLT 850-2004 电站配管

GB 10869 电站调理阀手艺条件

GBT 10868-2005 电站减温减压阀

零件质料及使用规模 

产品型号

Z62Y-200/250/320

Z62Y-P 55100/140/ 170V

阀 体

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

阀 盖

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

阀 杆

38CrMoAlA

38CrMoAlA /25Cr2MoV

闸 板

20/WCB

12Cr1MoV/WC6/WC9

螺 栓

35CrMoA

25Cr2MoV

适 用 介 质

水,,,,,,汽,,,,,,油品等

水,,,,,,汽,,,,,,油品等

事情温度

450/ 425 ℃

552/ 570 ℃

 图片展示:

Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z962Y双闸板电站闸阀_电站阀,锻钢阀门,99贵宾会
选择区号
【网站地图】