99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀_99贵宾会
J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀_99贵宾会

J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀

分享

分享到微信

×
99贵宾会生产的J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀普遍应用于种种工况的汽水介质管道和石油、化工、冶金等介质管道,,用于介质的关断隔离作用。。。。。。该系列与其他阀门产品相比的特点是耐高温99贵宾会,,奇异的自密封设计,,压力越高,,密封越可靠。。。。。。
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
主要用途
99贵宾会生产的J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀普遍应用于种种工况的汽水介质管道和石油、化工、冶金等介质管道,,用于介质的关断隔离作用。。。。。。该系列与其他阀门产品相比的特点是耐高温99贵宾会,,奇异的自密封设计,,压力越高,,密封越可靠。。。。。。
产品特点
? 阀体接纳铸造工艺成型,,流量流线型好,,知足高中低压和大口径要求;;;;
? 阀体阀盖釆用自细密封结构,,压力越高,,密封性能越好;;;;
? 密封面釆用钴基硬质合金,,确保高硬度及硬度差,,耐磨耐蚀,,有用延伸使用寿命;;;;
? 阀杆直升直降,,启闭轻松,,减缓瞬间摩擦力,,有力保;;;っ芊饧,,延伸使用寿命;;;;
? 阀杆外貌经抗蚀处置惩罚,,有很好的抗侵蚀、抗擦伤性,,有用地减轻启闭力矩,,操作更轻松;;;;
? 驱动方法:手动、电动、气动等多种驱动形式。。。。。。
主要设计规范
设计与制造磨练与试验压力与温度基准
NB/T 47044NB/T 47044NB/T 47044
ASME B16.34ASME B16.34ASME B16.34

产品规模
公称压力PN160~PN420(Class900—Class2500)
公称尺寸DN80~DN225(NPS 3~NPS 10)
阀体质料WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV
试验压力(MPa)强度试验(水压)1.5×P(38℃压力额定值)
密封试验(水压)1.1×P(38℃压力额定值)
适用温度-29℃~575℃
适用介质蒸汽、水等


J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀
J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀
J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀
分享

分享到微信

×
99贵宾会生产的J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀普遍应用于种种工况的汽水介质管道和石油、化工、冶金等介质管道,,用于介质的关断隔离作用。。。。。。该系列与其他阀门产品相比的特点是耐高温99贵宾会,,奇异的自密封设计,,压力越高,,密封越可靠。。。。。。
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
主要用途
99贵宾会生产的J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀普遍应用于种种工况的汽水介质管道和石油、化工、冶金等介质管道,,用于介质的关断隔离作用。。。。。。该系列与其他阀门产品相比的特点是耐高温99贵宾会,,奇异的自密封设计,,压力越高,,密封越可靠。。。。。。
产品特点
? 阀体接纳铸造工艺成型,,流量流线型好,,知足高中低压和大口径要求;;;;
? 阀体阀盖釆用自细密封结构,,压力越高,,密封性能越好;;;;
? 密封面釆用钴基硬质合金,,确保高硬度及硬度差,,耐磨耐蚀,,有用延伸使用寿命;;;;
? 阀杆直升直降,,启闭轻松,,减缓瞬间摩擦力,,有力保;;;っ芊饧,,延伸使用寿命;;;;
? 阀杆外貌经抗蚀处置惩罚,,有很好的抗侵蚀、抗擦伤性,,有用地减轻启闭力矩,,操作更轻松;;;;
? 驱动方法:手动、电动、气动等多种驱动形式。。。。。。
主要设计规范
设计与制造磨练与试验压力与温度基准
NB/T 47044NB/T 47044NB/T 47044
ASME B16.34ASME B16.34ASME B16.34

产品规模
公称压力PN160~PN420(Class900—Class2500)
公称尺寸DN80~DN225(NPS 3~NPS 10)
阀体质料WCB、WC6、WC9、ZG20CrMoV
试验压力(MPa)强度试验(水压)1.5×P(38℃压力额定值)
密封试验(水压)1.1×P(38℃压力额定值)
适用温度-29℃~575℃
适用介质蒸汽、水等


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J961Y-160 200 250 320高温99贵宾会铸钢阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】