99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J44W-16C阻止阀_99贵宾会
J44W-16C阻止阀

分享到微信

×
J44W-16C阻止阀是浓硝酸工业的种种塔、罐、槽、箱等容器的 部件, ,,,,,一套液面计包括两支针型阀。 。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:J44w-16c
起订量:1
规格:DN20-25
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


J44w-16c液面计阻止阀是浓硝酸工业的种种塔、罐、槽、箱等容器的 部件, ,,,,,一套液面计包括两支针型阀。 。



产品主要性能参数

公称压力PN/Mpa

壳体试验压力ps/Mpa

事情温度/℃

适用介质

1.6

2.4

≤50

98%浓硝酸

 

产品主要零件质料

 

零件名称

质料

上下阀体、压套螺母、管扣螺母、填料压盖、阀杆、填料垫、填料压套、管扣法兰、螺塞、

Cr14Ni14Si14(简称C4)

上下填料、垫片

聚四氟乙烯

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

 

公称通径DN/mm

尺寸/mm

重量/kg

L1

L2

L3

D

D1

D2

D3

H

H1

D0

z-φd

20

65

-

-

90

65

-

-

188

202

80

4-φ12

5.66

25

80

80

110

100

75

25

50

235

268

80

4-φ15

8.2

 




J44W-16C阻止阀

J44W-16C阻止阀

分享到微信

×
J44W-16C阻止阀是浓硝酸工业的种种塔、罐、槽、箱等容器的 部件, ,,,,,一套液面计包括两支针型阀。 。
品牌:上高SHGF
型号:J44w-16c
起订量:1
规格:DN20-25
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


J44w-16c液面计阻止阀是浓硝酸工业的种种塔、罐、槽、箱等容器的 部件, ,,,,,一套液面计包括两支针型阀。 。



产品主要性能参数

公称压力PN/Mpa

壳体试验压力ps/Mpa

事情温度/℃

适用介质

1.6

2.4

≤50

98%浓硝酸

 

产品主要零件质料

 

零件名称

质料

上下阀体、压套螺母、管扣螺母、填料压盖、阀杆、填料垫、填料压套、管扣法兰、螺塞、

Cr14Ni14Si14(简称C4)

上下填料、垫片

聚四氟乙烯

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

 

公称通径DN/mm

尺寸/mm

重量/kg

L1

L2

L3

D

D1

D2

D3

H

H1

D0

z-φd

20

65

-

-

90

65

-

-

188

202

80

4-φ12

5.66

25

80

80

110

100

75

25

50

235

268

80

4-φ15

8.2

 




99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J44W-16C阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】