99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀_99贵宾会
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀_99贵宾会
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀_99贵宾会
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀

分享到微信

×
H44H、H44Y 型 PN16~PN250 旋启式钢阻止回阀适用于压力 1.6~25MPa 事情温度 -29~+550℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,,,,, ,适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。。。。 。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:H44H、H44Y
起订量:1
规格:DN25-400
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


产品事情原理和用途:

       H44H、H44Y 型 PN16~PN250 旋启式钢阻止回阀适用于压力 1.6~25MPa 事情温度 -29~+550℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,,,,, ,适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。。。。 。

      产品结构特点:

       H44H、H44Y 型旋启式钢阻止回阀是靠管路中介质自己的流动爆发的力而自动开启和关闭的,,,,, ,属于一种自动阀门。。。。 。止回阀用于管路系统,,,,, ,其主要作用是避免介质倒流、避免泵及其驱动电机机反转,,,,, ,以及容器内介质的泄放。。。。 。止回阀还可用于给其中的压力可能升至凌驾主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。。。。 。

产品性能参数:

型号

H44H-16C~250

H44W-16P~250

事情压力(MPa)

1.6~25

适用温度(℃)

≤425

≤550

适用介质

水、蒸汽、油品

弱侵蚀性介质

质料

阀体、阀盖、阀瓣

碳素钢

铬镍钛不锈钢

密封面

碳钢堆焊铁基合金

本体密封

 产品主要零件质料:

零件名称

质料编号

阀 体

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 盖

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 瓣

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

摇 杆

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 座

25

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

销 轴

1Cr17Ni2

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

密封环、垫片

包覆垫

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径 DN

主要形状尺寸和毗连尺寸

L

D

D1

D2

b

Z-d

H

H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I

25

160

115

85

65

16

4-14

100

32

180

135

100

78

16

4-18

105

40

200

145

100

85

16

4-18

115

50

230

160

125

100

16

4-18

135

65

290

180

145

120

18

4-18

142

80

310

195

160

135

20

8-18

165

100

350

215

180

155

20

8-18

180

125

400

245

210

185

22

8-18

210

150

480

280

240

210

24

8-23

233

200

500

335

295

265

26

12-23

304

250

550

405

355

320

30

12-25

348

300

650

460

410

375

30

12-25

390

350

750

520

470

435

34

16-25

430

400

850

580

525

485

36

16-30

468

H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I

25

160

115

85

65

16

4-14

100

32

180

135

100

78

16

4-18

105

40

200

145

110

85

16

4-18

115

50

230

160

125

100

20

4-18

160

65

290

180

145

120

22

8-18

175

80

310

195

160

135

22

8-18

185

100

350

230

190

160

24

8-23

220

125

400

270

220

188

28

8-25

248

150

480

300

250

218

30

8-25

276

200

550

360

310

278

34

12-25

350

250

650

425

370

332

36

12-30

410

300

750

485

430

390

40

16-30

430

350

850

550

490

448

44

16-34

518

400

950

610

550

505

48

16-34

560



H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀

H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀

分享到微信

×
H44H、H44Y 型 PN16~PN250 旋启式钢阻止回阀适用于压力 1.6~25MPa 事情温度 -29~+550℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,,,,, ,适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。。。。 。
品牌:上高SHGF
型号:H44H、H44Y
起订量:1
规格:DN25-400
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


产品事情原理和用途:

       H44H、H44Y 型 PN16~PN250 旋启式钢阻止回阀适用于压力 1.6~25MPa 事情温度 -29~+550℃ 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,,,,, ,适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。。。。 。

      产品结构特点:

       H44H、H44Y 型旋启式钢阻止回阀是靠管路中介质自己的流动爆发的力而自动开启和关闭的,,,,, ,属于一种自动阀门。。。。 。止回阀用于管路系统,,,,, ,其主要作用是避免介质倒流、避免泵及其驱动电机机反转,,,,, ,以及容器内介质的泄放。。。。 。止回阀还可用于给其中的压力可能升至凌驾主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。。。。 。

产品性能参数:

型号

H44H-16C~250

H44W-16P~250

事情压力(MPa)

1.6~25

适用温度(℃)

≤425

≤550

适用介质

水、蒸汽、油品

弱侵蚀性介质

质料

阀体、阀盖、阀瓣

碳素钢

铬镍钛不锈钢

密封面

碳钢堆焊铁基合金

本体密封

 产品主要零件质料:

零件名称

质料编号

阀 体

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 盖

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 瓣

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

摇 杆

WCB

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

阀 座

25

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

销 轴

1Cr17Ni2

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

密封环、垫片

包覆垫

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径 DN

主要形状尺寸和毗连尺寸

L

D

D1

D2

b

Z-d

H

H44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I

25

160

115

85

65

16

4-14

100

32

180

135

100

78

16

4-18

105

40

200

145

100

85

16

4-18

115

50

230

160

125

100

16

4-18

135

65

290

180

145

120

18

4-18

142

80

310

195

160

135

20

8-18

165

100

350

215

180

155

20

8-18

180

125

400

245

210

185

22

8-18

210

150

480

280

240

210

24

8-23

233

200

500

335

295

265

26

12-23

304

250

550

405

355

320

30

12-25

348

300

650

460

410

375

30

12-25

390

350

750

520

470

435

34

16-25

430

400

850

580

525

485

36

16-30

468

H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I

25

160

115

85

65

16

4-14

100

32

180

135

100

78

16

4-18

105

40

200

145

110

85

16

4-18

115

50

230

160

125

100

20

4-18

160

65

290

180

145

120

22

8-18

175

80

310

195

160

135

22

8-18

185

100

350

230

190

160

24

8-23

220

125

400

270

220

188

28

8-25

248

150

480

300

250

218

30

8-25

276

200

550

360

310

278

34

12-25

350

250

650

425

370

332

36

12-30

410

300

750

485

430

390

40

16-30

430

350

850

550

490

448

44

16-34

518

400

950

610

550

505

48

16-34

560



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
H44H、H44Y 旋启式钢阻止回阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】