99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀_99贵宾会
H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀

分享到微信

×
铸钢液控止回阀适用于常压锅炉的回水管路上,,,,,,使用发送管路自身压力转变控制本阀的开启与关闭,,,,,,本阀门属于常闭阀,,,,,,能有用避免因突然断电或因其它缘故原由引起循环水泵阻止事情时引起锅炉溢水,,,,,,它可取价钱格腾贵的电磁控制系统。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:H7B41X-16(C)
起订量:1
规格:DN40-200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


   H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀

产品事情原理和用途:

       铸钢液控止回阀适用于常压锅炉的回水管路上,,,,,,使用发送管路自身压力转变控制本阀的开启与关闭,,,,,,本阀门属于常闭阀,,,,,,能有用避免因突然断电或因其它缘故原由引起循环水泵阻止事情时引起锅炉溢水,,,,,,它可取价钱格腾贵的电磁控制系统。。。

       产品结构特点:

       1、液控止回阀控制部分接纳了全液控形式,,,,,,以蓄能器取化了重锤部分,,,,,,减小了能量消耗,,,,,,传念头构获得简化,,,,,,占具空间。。。,,,,,与一样平常型阀相近。。。装置利便,,,,,,即课左、右卧式装置,,,,,,也可以立式装置。。。

       2、液控止回阀装在泵后,,,,,,可取代闸阀(阀)和止回阀两台阀门。。。且流阻系数。。。,,,,,大口径阀流阻系数只比闸阀略高。。。因此,,,,,,该类阀门为节能产品。。。

       3、液控止回阀关闭时,,,,,,可以凭证管道系统的特征或用户要求调解快、慢关段的时间和切换角度,,,,,,从而抵达消除或减小水锤,,,,,,;;は低匙饔。。。

       4、如行程开关都接纳电感式靠近开关,,,,,,移除液压站,,,,,,防护品级可达IP67。。。

产品性能参数:

 

型号

PN

事情压力/MPa

适用温度/℃

适用介质

H7B41X-16

16

1.6

≤70

水、油品

H7B41X-16C

16

1.6

≤425

水、油品

 产品主要零件质料:

 

型号

质料

阀体、阀盖

阀杆、阀瓣、阀座

弹簧

H7B41X-16

灰铸铁

2Cr13

50CrVA

H7B41X-16C

WCB

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

L

D

D1

D2

b

z0000d

H

H1

重量/kg

40

220

150

110

88

18

4000017.5

175

115

28

50

250

165

125

102

20

4000017.5

175

115

28

65

280

185

145

122

20

4000017.5

195

135

34

80

310

200

160

133

20

8000017.5

215

155

40

100

350

220

180

158

24

8000017.5

215

155

49

125

400

250

210

184

24

8000017.5

240

170

78

150

450

285

240

212

26

8000022

240

170

111

200

500

340

295

268

26

12000022

280

190

155



H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀

H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀

分享到微信

×
铸钢液控止回阀适用于常压锅炉的回水管路上,,,,,,使用发送管路自身压力转变控制本阀的开启与关闭,,,,,,本阀门属于常闭阀,,,,,,能有用避免因突然断电或因其它缘故原由引起循环水泵阻止事情时引起锅炉溢水,,,,,,它可取价钱格腾贵的电磁控制系统。。。
品牌:上高SHGF
型号:H7B41X-16(C)
起订量:1
规格:DN40-200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


   H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀

产品事情原理和用途:

       铸钢液控止回阀适用于常压锅炉的回水管路上,,,,,,使用发送管路自身压力转变控制本阀的开启与关闭,,,,,,本阀门属于常闭阀,,,,,,能有用避免因突然断电或因其它缘故原由引起循环水泵阻止事情时引起锅炉溢水,,,,,,它可取价钱格腾贵的电磁控制系统。。。

       产品结构特点:

       1、液控止回阀控制部分接纳了全液控形式,,,,,,以蓄能器取化了重锤部分,,,,,,减小了能量消耗,,,,,,传念头构获得简化,,,,,,占具空间。。。,,,,,与一样平常型阀相近。。。装置利便,,,,,,即课左、右卧式装置,,,,,,也可以立式装置。。。

       2、液控止回阀装在泵后,,,,,,可取代闸阀(阀)和止回阀两台阀门。。。且流阻系数。。。,,,,,大口径阀流阻系数只比闸阀略高。。。因此,,,,,,该类阀门为节能产品。。。

       3、液控止回阀关闭时,,,,,,可以凭证管道系统的特征或用户要求调解快、慢关段的时间和切换角度,,,,,,从而抵达消除或减小水锤,,,,,,;;は低匙饔。。。

       4、如行程开关都接纳电感式靠近开关,,,,,,移除液压站,,,,,,防护品级可达IP67。。。

产品性能参数:

 

型号

PN

事情压力/MPa

适用温度/℃

适用介质

H7B41X-16

16

1.6

≤70

水、油品

H7B41X-16C

16

1.6

≤425

水、油品

 产品主要零件质料:

 

型号

质料

阀体、阀盖

阀杆、阀瓣、阀座

弹簧

H7B41X-16

灰铸铁

2Cr13

50CrVA

H7B41X-16C

WCB

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

L

D

D1

D2

b

z0000d

H

H1

重量/kg

40

220

150

110

88

18

4000017.5

175

115

28

50

250

165

125

102

20

4000017.5

175

115

28

65

280

185

145

122

20

4000017.5

195

135

34

80

310

200

160

133

20

8000017.5

215

155

40

100

350

220

180

158

24

8000017.5

215

155

49

125

400

250

210

184

24

8000017.5

240

170

78

150

450

285

240

212

26

8000022

240

170

111

200

500

340

295

268

26

12000022

280

190

155



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
H7B41X-16(C)型铸钢液控止回阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】