99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀_清静阀_99贵宾会
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀_清静阀_99贵宾会
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀_清静阀_99贵宾会
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀适用于事情温度≤200℃酸性自然气等介质的装备和管路上,作为超压 ;;;ぷ爸。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:KA42Y
起订量:1
规格:DN25-150
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀适用于事情温度≤200℃酸性自然气等介质的装备和管路上,作为超压 ;;;ぷ爸。。

1、弹簧全启式清静阀具有结构简朴、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调解利便等特点。。
      2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,,蒸汽流经阀座出口处时抵达音速,,排放系数大,,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,,耐磨抗冲蚀,,寿命长。。
      3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,,使用其在介质压力下细小的变形,,提高密封能力,,战胜清静阀在介质压力下邻近整定压力时的前泄征象。。阀瓣密封面接纳先进的激光淬火手艺,,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。。
      4、调理螺母:通过调解调理螺母,,调解弹簧压缩量,,使阀门能够很利便、很迅速地获得准确的整定压力。。
      5、背压调解套:调解阀瓣背压的辅助机构,,通过背压调解套调解,,可获得合适的回座压差。。上调时,,使阀门背压降低。。下调时,,使阀门背压提高。。

主要性能参数
主要性能参数

产品主要零件质料
产品主要零件质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

KA42Y-16C,,KA42Y-16P,,KA42Y-25,,KA42Y-25P
产品主要尺寸

KA42Y-40,,KA42Y-40P
产品主要尺寸

KA42Y-64,,KA42Y-64P
产品主要尺寸

KA42Y-100,,KA42Y-100P
产品主要尺寸

KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀

KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀适用于事情温度≤200℃酸性自然气等介质的装备和管路上,作为超压 ;;;ぷ爸。。
品牌:上海99贵宾会
型号:KA42Y
起订量:1
规格:DN25-150
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀适用于事情温度≤200℃酸性自然气等介质的装备和管路上,作为超压 ;;;ぷ爸。。

1、弹簧全启式清静阀具有结构简朴、密封性能好、开启压力准确、排放能力大、回座压差小、调解利便等特点。。
      2、喷嘴型阀座:阀座为位伐尔喷嘴型阀座,,蒸汽流经阀座出口处时抵达音速,,排放系数大,,阀座密封面堆焊钴铬钨硬质合金,,耐磨抗冲蚀,,寿命长。。
      3、热弹性阀瓣:阀瓣设计为热弹性结构,,使用其在介质压力下细小的变形,,提高密封能力,,战胜清静阀在介质压力下邻近整定压力时的前泄征象。。阀瓣密封面接纳先进的激光淬火手艺,,提高了硬度、耐磨性、抗冲抗性。。
      4、调理螺母:通过调解调理螺母,,调解弹簧压缩量,,使阀门能够很利便、很迅速地获得准确的整定压力。。
      5、背压调解套:调解阀瓣背压的辅助机构,,通过背压调解套调解,,可获得合适的回座压差。。上调时,,使阀门背压降低。。下调时,,使阀门背压提高。。

主要性能参数
主要性能参数

产品主要零件质料
产品主要零件质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

KA42Y-16C,,KA42Y-16P,,KA42Y-25,,KA42Y-25P
产品主要尺寸

KA42Y-40,,KA42Y-40P
产品主要尺寸

KA42Y-64,,KA42Y-64P
产品主要尺寸

KA42Y-100,,KA42Y-100P
产品主要尺寸

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
KA42Y抗硫弹簧关闭全启式清静阀_清静阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】