99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
QB347Y纯碱 偏心半球阀_99贵宾会
QB347Y纯碱 偏心半球阀_99贵宾会
QB347Y纯碱 偏心半球阀

分享到微信

×
QB347Y纯碱 偏心半球阀接纳偏心结构,,通过传念头构抵达调理、切断的目的,,纯碱 偏心半球阀全系列均接纳牢靠球结构。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:QB347Y
起订量:1
规格:DN40-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

QB347Y纯碱 偏心半球阀

产品事情原理和用途:

阀门接纳偏心结构,,通过传念头构抵达调理、切断的目的,,纯碱 偏心半球阀全系列均接纳牢靠球结构。。偏心阀在开启时阀芯位于藏球室内,,流通截面大,,阀芯不易被冲洗;;;关闭时阀芯球面逐渐靠近阀座渐近,,可有用地切除结疤、结晶和结垢等征象,,实现可靠密封。。是针对结疤、结垢、结晶、冲洗等应用场合的新一代高性能纯碱行业 球阀。。

产品结构特点:

1、流通能力大、流阻小。。这是由于开启后阀芯位于藏球室内,,阀体流道呈直筒形。。
        2、操作力矩小,,旋转90°即可完成启闭,,操作轻盈。。
        3、密封严密,,耐氯根侵蚀,,耐结晶冲洗。。介质的结疤、结垢不影响启闭,,这是高阀纯碱偏心阀的特点。。
        4、使用寿命长,,密封面耐磨,,阀座有赔偿量,,可调解。。  

产品性能参数:

公称通径 DN (mm)

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

额定流量系数

Kv

125

208

290

465

658

850

1380

2170

3090

4200

5500

7200

9200

Cv

146

243

338

543

768

992

1610

2530

3610

4900

6420

8400

10740

公 称 压 力

1.6 、 2.5 、 4.0Mpa

流 量 特 性

近似直线

额 定 行 程

90°

气 源 压 力

0.4~0.6 MPa

温 度 范 围

-70~420 ℃

允 许 压 差

公 称 压 力

2.0* MPa

1.0 MPa

0.5 MPa

允 许 泄 漏 量

ANSI Ⅵ 级

动 作 时 间

6~60 秒

执行机构输着力矩

60~32550 Nm

产品主要零件质料:

名称

材质

阀体

QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti

阀轴

2Cr13、1Cr13

阀瓣

合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢

阀座

合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢

轴承

铝青铜、FZ-1复合质料

填料

聚四氟乙烯、柔性石墨

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

PN16(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

18

3

4-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

20

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

215

180

155

20

3

8-18

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

245

210

185

22

3

8-18

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

280

240

210

24

3

8-23

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

335

295

265

26

3

12-23

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

405

355

320

30

3

12-25

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

460

410

375

30

4

12-25

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

520

470

435

34

4

16-25

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

580

525

485

36

4

16-30

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

640

585

545

40

4

20-30

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

705

650

608

44

4

20-34

910

970

860

430

960

PN25(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

22

3

8-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

22

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

230

190

160

24

3

8-23

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

270

220

188

28

3

8-26

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

300

250

218

30

3

8-26

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

360

310

278

34

3

12-26

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

425

370

332

36

3

12-30

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

485

430

390

40

4

16-30

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

550

490

448

44

4

16-34

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

610

550

505

48

4

16-34

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

640

600

555

50

4

20-34

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

730

660

610

52

4

20-41

910

970

860

430

960

PN40(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

22

3

8-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

22

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

230

190

160

24

3

8-23

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

270

220

188

28

3

8-26

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

300

250

218

30

3

8-26

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

375

320

282

38

3

12-30

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

445

385

345

42

3

12-34

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

510

450

408

46

4

16-34

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

570

510

465

52

4

16-34

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

655

585

535

58

4

16-41

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

680

610

560

60

4

20-20

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

755

670

612

62

4

20-48

910

970

860

430

960



QB347Y纯碱 偏心半球阀
QB347Y纯碱 偏心半球阀

QB347Y纯碱 偏心半球阀

分享到微信

×
QB347Y纯碱 偏心半球阀接纳偏心结构,,通过传念头构抵达调理、切断的目的,,纯碱 偏心半球阀全系列均接纳牢靠球结构。。
品牌:上高SHGF
型号:QB347Y
起订量:1
规格:DN40-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

QB347Y纯碱 偏心半球阀

产品事情原理和用途:

阀门接纳偏心结构,,通过传念头构抵达调理、切断的目的,,纯碱 偏心半球阀全系列均接纳牢靠球结构。。偏心阀在开启时阀芯位于藏球室内,,流通截面大,,阀芯不易被冲洗;;;关闭时阀芯球面逐渐靠近阀座渐近,,可有用地切除结疤、结晶和结垢等征象,,实现可靠密封。。是针对结疤、结垢、结晶、冲洗等应用场合的新一代高性能纯碱行业 球阀。。

产品结构特点:

1、流通能力大、流阻小。。这是由于开启后阀芯位于藏球室内,,阀体流道呈直筒形。。
        2、操作力矩小,,旋转90°即可完成启闭,,操作轻盈。。
        3、密封严密,,耐氯根侵蚀,,耐结晶冲洗。。介质的结疤、结垢不影响启闭,,这是高阀纯碱偏心阀的特点。。
        4、使用寿命长,,密封面耐磨,,阀座有赔偿量,,可调解。。  

产品性能参数:

公称通径 DN (mm)

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

额定流量系数

Kv

125

208

290

465

658

850

1380

2170

3090

4200

5500

7200

9200

Cv

146

243

338

543

768

992

1610

2530

3610

4900

6420

8400

10740

公 称 压 力

1.6 、 2.5 、 4.0Mpa

流 量 特 性

近似直线

额 定 行 程

90°

气 源 压 力

0.4~0.6 MPa

温 度 范 围

-70~420 ℃

允 许 压 差

公 称 压 力

2.0* MPa

1.0 MPa

0.5 MPa

允 许 泄 漏 量

ANSI Ⅵ 级

动 作 时 间

6~60 秒

执行机构输着力矩

60~32550 Nm

产品主要零件质料:

名称

材质

阀体

QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti

阀轴

2Cr13、1Cr13

阀瓣

合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢

阀座

合金渗氮钢、渗氮不锈钢、耐磨钢

轴承

铝青铜、FZ-1复合质料

填料

聚四氟乙烯、柔性石墨

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

PN16(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

18

3

4-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

20

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

215

180

155

20

3

8-18

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

245

210

185

22

3

8-18

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

280

240

210

24

3

8-23

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

335

295

265

26

3

12-23

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

405

355

320

30

3

12-25

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

460

410

375

30

4

12-25

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

520

470

435

34

4

16-25

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

580

525

485

36

4

16-30

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

640

585

545

40

4

20-30

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

705

650

608

44

4

20-34

910

970

860

430

960

PN25(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

22

3

8-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

22

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

230

190

160

24

3

8-23

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

270

220

188

28

3

8-26

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

300

250

218

30

3

8-26

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

360

310

278

34

3

12-26

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

425

370

332

36

3

12-30

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

485

430

390

40

4

16-30

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

550

490

448

44

4

16-34

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

610

550

505

48

4

16-34

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

640

600

555

50

4

20-34

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

730

660

610

52

4

20-41

910

970

860

430

960

PN40(mm)

公称通径

D0

L

L1

D

D1

D2

b

f

Z-Φd

H

H1

B

mm

inch

气动

电动

蜗轮传动

40

1-1/2

49

165

57

150

110

85

16

3

4-18

248

365

225

92

400

50

2

60

178

62

160

125

100

16

3

4-18

248

365

225

92

400

65

2-1/2

75

190

72.5

180

145

120

22

3

8-18

255

375

235

100

400

80

3

89

203

82.5

195

160

135

22

3

8-18

270

380

260

108

400

100

4

113

229

97

230

190

160

24

3

8-23

278

390

270

117

400

125

5

140

254

105

270

220

188

28

3

8-26

335

405

320

140

455

150

6

164

267

114.5

300

250

218

30

3

8-26

358

420

340

177

455

200

8

205

292

121.5

375

320

282

38

3

12-30

405

510

390

200

700

250

10

259

394

148.5

445

385

345

42

3

12-34

449

540

420

252

700

300

12

300

419

169

510

450

408

46

4

16-34

550

605

510

270

700

350

14

350

550

200

570

510

465

52

4

16-34

640

650

600

300

800

400

16

400

600

200

655

585

535

58

4

16-41

760

810

710

350

800

450

18

450

650

228

680

610

560

60

4

20-20

850

890

800

390

800

500

20

500

700

266

755

670

612

62

4

20-48

910

970

860

430

960



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
QB347Y纯碱 偏心半球阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】