99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀_99贵宾会
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀_99贵宾会
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀_99贵宾会
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀

分享到微信

×
氧化锆陶瓷球阀除具有金属球阀的绝大大都优点外,,, ,更具有较强的耐侵蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:BYQ6/9/41F/W-16SC
起订量:1
规格:DN15-200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

     氧化锆陶瓷球阀除具有金属球阀的绝大大都优点外,,, ,更具有较强的耐侵蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。。。。。应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的种种酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆运送系统中。。。。。是强侵蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替换产品。。。。。氧化锆陶瓷球阀具有本钱低,,, ,运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。。。。。其驱动方法有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。。。。。并可按用户的要求设计种种特殊陶瓷阀门。。。。。适用于种种酸、碱、盐类液体、气体介质情形,,, ,硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质情形。。。。。

       产品结构特点:

       1、抗冲蚀、耐磨损
       阀球、阀座及内衬均接纳氧化锆结构陶瓷质料,,, ,洛氏硬度高达HRA87以上,,, ,因而能遭受高速流体及硬颗粒介质的冲蚀。。。。。具有优异的耐磨损性。。。。。 
     2、抗腐能力强 
经中科院金属侵蚀与防护研究所磨练,,, ,除玻璃溶液及氢氟酸外,,, ,氧化锆陶瓷质料具有优异的耐蚀性。。。。。
        3、使用寿命长  
通过机械部合肥通用所静压寿命试验,,, ,开关一万次仍不泄露。。。。。


产品主要零件质料:

型号

Model

内衬

Liner

温度

Temp.

阀体

Body

球体

Ball

阀杆

Stem

阀座

Seat

填料

Packing

Q41F-10CF

FEP

-29~150℃

ZG25

FEP

FEP

PTFE

PTFE

Q41F-10CFSC

FEP

-29~150℃

ZG25

陶瓷

316

PTFE

PTFE

Q41F-10CFSC

PTFE

-29~220℃

ZG25

陶瓷

316

PTFE

PTFE

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

产品主要尺寸:

Q41F-10CF,,, ,Q41F-10KCF

公称直径DN

L

L0

H

JB/T79.1-94 PN10法兰尺寸Flange Dia.

JIS 10K法兰尺寸Flange Dia.

inch

mm

D2

D1

D

Z-φd

b

f

D2

D1

D

Z-φd

b

f

1/2”

15

130

100

103

45

65

95

4-φ14

10

2

52

70

90

4-φ15

12

2

3/4”

20

140

150

112

55

75

105

4-φ14

10

2

58

75

100

4-φ15

14

2

1”

25

150

155

122

65

85

115

4-φ14

12

2

70

90

125

4-φ19

14

2

11/4”

32

165

155

130

75

100

135

4-φ18

13

2

80

100

135

4-φ19

16

2

11/2”

40

180

220

140

85

110

145

4-φ18

13

2

85

105

140

4-φ19

16

2

2”

50

200

220

140

100

125

160

4-φ18

14

3

100

120

155

4-φ19

16

3

21/2”

65

220

250

170

120

145

180

4-φ18

15

3

120

140

173

4-φ19

18

3

3”

80

250

300

190

135

160

195

8-φ18

15

3

130

150

185

8-φ19

18

3

4”

100

280

300

210

155

180

215

8-φ18

17

3

155

175

210

8-φ19

18

3

5”

125

320

400

250

185

210

245

8-φ18

20

3

185

210

250

8-φ23

20

3

6”

150

360

1000

265

200

240

280

8-φ23

22

3

215

240

280

8-φ23

22

3

8”

200

400

1000

300

260

295

335

12-φ23

24

3

265

290

330

12-φ23

22

3

 Q41F-16CF,,, ,Q41F-150LbCF

公称直径DN

L

W

H

JB/T79.1-94 PN16法兰尺寸Flange Dia.

ANSI CLASS 150法兰尺寸Flange Dia.

inch

mm

D2

D1

D

Z-φd

b

f

D2

D1

D

Z-φd

b

f

1/2”

15

130

100

103

45

65

95

4-φ14

10

2

35

60.5

89

4-φ15

11

2

3/4”

20

140

150

112

55

75

105

4-φ14

10

2

43

70

98

4-φ15

11

2

1”

25

150

155

122

65

85

115

4-φ14

12

2

51

79.5

108

4-φ15

11

2

11/4”

32

165

155

130

75

100

135

4-φ18

13

2

64

89

117

4-φ15

13

2

11/2”

40

180

220

140

85

110

145

4-φ18

13

2

73

98.5

127

4-φ15

14

2

2”

50

200

220

140

100

125

160

4-φ18

14

3

92

120.5

152

4-φ19

16

3

21/2”

65

220

250

170

120

145

180

4-φ18

15

3

105

139.5

178

4-φ19

18

3

3”

80

250

300

190

135

160

195

8-φ18

15

3

127

152.5

190

4-φ19

19

3

4”

100

280

300

210

155

180

215

8-φ18

17

3

157

190.5

229

8-φ19

24

3

5”

125

320

400

250

185

210

245

8-φ18

20

3

186

216

254

8-φ22

24

3

6”

150

360

1000

265

200

240

280

8-φ23

22

3

216

241.5

279

8-φ22

25

3

8”

200

400

1000

300

260

295

335

12-φ23

24

3

270

298.5

343

8-φ22

29

3

 



BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀

BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀

分享到微信

×
氧化锆陶瓷球阀除具有金属球阀的绝大大都优点外,,, ,更具有较强的耐侵蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:BYQ6/9/41F/W-16SC
起订量:1
规格:DN15-200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

     氧化锆陶瓷球阀除具有金属球阀的绝大大都优点外,,, ,更具有较强的耐侵蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等特点。。。。。应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的种种酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆运送系统中。。。。。是强侵蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替换产品。。。。。氧化锆陶瓷球阀具有本钱低,,, ,运行经济性高和寿命长(是钛阀的2~4倍)的优点。。。。。其驱动方法有手动、气动、气动一弹簧复位、电动等。。。。。并可按用户的要求设计种种特殊陶瓷阀门。。。。。适用于种种酸、碱、盐类液体、气体介质情形,,, ,硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质情形。。。。。

       产品结构特点:

       1、抗冲蚀、耐磨损
       阀球、阀座及内衬均接纳氧化锆结构陶瓷质料,,, ,洛氏硬度高达HRA87以上,,, ,因而能遭受高速流体及硬颗粒介质的冲蚀。。。。。具有优异的耐磨损性。。。。。 
     2、抗腐能力强 
经中科院金属侵蚀与防护研究所磨练,,, ,除玻璃溶液及氢氟酸外,,, ,氧化锆陶瓷质料具有优异的耐蚀性。。。。。
        3、使用寿命长  
通过机械部合肥通用所静压寿命试验,,, ,开关一万次仍不泄露。。。。。


产品主要零件质料:

型号

Model

内衬

Liner

温度

Temp.

阀体

Body

球体

Ball

阀杆

Stem

阀座

Seat

填料

Packing

Q41F-10CF

FEP

-29~150℃

ZG25

FEP

FEP

PTFE

PTFE

Q41F-10CFSC

FEP

-29~150℃

ZG25

陶瓷

316

PTFE

PTFE

Q41F-10CFSC

PTFE

-29~220℃

ZG25

陶瓷

316

PTFE

PTFE

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

产品主要尺寸:

Q41F-10CF,,, ,Q41F-10KCF

公称直径DN

L

L0

H

JB/T79.1-94 PN10法兰尺寸Flange Dia.

JIS 10K法兰尺寸Flange Dia.

inch

mm

D2

D1

D

Z-φd

b

f

D2

D1

D

Z-φd

b

f

1/2”

15

130

100

103

45

65

95

4-φ14

10

2

52

70

90

4-φ15

12

2

3/4”

20

140

150

112

55

75

105

4-φ14

10

2

58

75

100

4-φ15

14

2

1”

25

150

155

122

65

85

115

4-φ14

12

2

70

90

125

4-φ19

14

2

11/4”

32

165

155

130

75

100

135

4-φ18

13

2

80

100

135

4-φ19

16

2

11/2”

40

180

220

140

85

110

145

4-φ18

13

2

85

105

140

4-φ19

16

2

2”

50

200

220

140

100

125

160

4-φ18

14

3

100

120

155

4-φ19

16

3

21/2”

65

220

250

170

120

145

180

4-φ18

15

3

120

140

173

4-φ19

18

3

3”

80

250

300

190

135

160

195

8-φ18

15

3

130

150

185

8-φ19

18

3

4”

100

280

300

210

155

180

215

8-φ18

17

3

155

175

210

8-φ19

18

3

5”

125

320

400

250

185

210

245

8-φ18

20

3

185

210

250

8-φ23

20

3

6”

150

360

1000

265

200

240

280

8-φ23

22

3

215

240

280

8-φ23

22

3

8”

200

400

1000

300

260

295

335

12-φ23

24

3

265

290

330

12-φ23

22

3

 Q41F-16CF,,, ,Q41F-150LbCF

公称直径DN

L

W

H

JB/T79.1-94 PN16法兰尺寸Flange Dia.

ANSI CLASS 150法兰尺寸Flange Dia.

inch

mm

D2

D1

D

Z-φd

b

f

D2

D1

D

Z-φd

b

f

1/2”

15

130

100

103

45

65

95

4-φ14

10

2

35

60.5

89

4-φ15

11

2

3/4”

20

140

150

112

55

75

105

4-φ14

10

2

43

70

98

4-φ15

11

2

1”

25

150

155

122

65

85

115

4-φ14

12

2

51

79.5

108

4-φ15

11

2

11/4”

32

165

155

130

75

100

135

4-φ18

13

2

64

89

117

4-φ15

13

2

11/2”

40

180

220

140

85

110

145

4-φ18

13

2

73

98.5

127

4-φ15

14

2

2”

50

200

220

140

100

125

160

4-φ18

14

3

92

120.5

152

4-φ19

16

3

21/2”

65

220

250

170

120

145

180

4-φ18

15

3

105

139.5

178

4-φ19

18

3

3”

80

250

300

190

135

160

195

8-φ18

15

3

127

152.5

190

4-φ19

19

3

4”

100

280

300

210

155

180

215

8-φ18

17

3

157

190.5

229

8-φ19

24

3

5”

125

320

400

250

185

210

245

8-φ18

20

3

186

216

254

8-φ22

24

3

6”

150

360

1000

265

200

240

280

8-φ23

22

3

216

241.5

279

8-φ22

25

3

8”

200

400

1000

300

260

295

335

12-φ23

24

3

270

298.5

343

8-φ22

29

3

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
BYQ6/9/41F/W-16SC陶瓷球阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】