99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
U41SF美标API柱塞阀_99贵宾会
U41SF美标API柱塞阀_99贵宾会
U41SF美标API柱塞阀_99贵宾会
U41SF美标API柱塞阀

分享到微信

×
美标柱塞阀(UJ41H)是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。。。。。。当手轮旋转时 ,,,通过阀杆发动柱塞在导向套中上、下往复运动 ,,,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功效。。。。。。在阀门中柱塞与密封环间接纳过盈配合 ,,,通过调理中法兰螺栓预紧力 ,,,使密封环压缩所爆发的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封 ,,,从而包管了阀门的密封性。。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:U41SF
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

      美标柱塞阀(UJ41H)是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。。。。。。当手轮旋转时 ,,,通过阀杆发动柱塞在导向套中上、下往复运动 ,,,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功效。。。。。。在阀门中柱塞与密封环间接纳过盈配合 ,,,通过调理中法兰螺栓预紧力 ,,,使密封环压缩所爆发的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封 ,,,从而包管了阀门的密封性。。。。。。

      产品结构特点:

       美标柱塞阀由于密封环接纳回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封质料 ,,,以是密封可靠、耐久耐用 ,,,从而提高了阀门的使用寿命。。。。。。 
       美标柱塞阀连系柱塞阀的无走漏优点和阻止阀启闭快的特点 ,,,成为一种结构新颖。。。。。。其优越性远胜于通俗阻止阀。。。。。。

       所有接纳美国标准 (ANSl)及美国石油学会标准(APl)的毗连、结构尺寸 ,,,内件接纳国际(GB)尺寸。。。。。。


产品性能参数:

阀体材质

铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢

密封面材质

H、Y、W、SM

事情压力

1.6-10MPA

事情温度

-20°C-450°C

阀门口径

DN15-DN300

毗连方法

:法兰、内螺纹

传动方法

手动、蜗轮传动

适用介质

水、油品、气体、燃气、酸类

制造标准

美标

 产品主要零件质料:

阀体

ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

柱塞

铬镍钛不锈钢

导向环

304不锈钢

密封圈

四氟乙烯加柔性石墨(PTFE)    

 

上盖

ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

铜螺母

铜合金

阀杆

ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

手轮

ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)/
尺寸 (mm)

UJ41H(Y)-150Lb            U41SM-150Lb

1/2″

3/4″

1″

11/4″

11/2″

2″

21/2″

3″

4″

5″

6″

8″

10″

12″

14″

16″

L

108

117

127

140

165

203

216

241

292

356

406

495

622

698

787

914

H

170

190

210

250

270

300

340

380

420

450

540

640

740

850

970

1100

DO

100

100

120

140

160

180

200

240

270

310

340

400

520

640

760

900

D

89

98

108

117

127

152

178

190

229

254

279

343

406

483

533

597

D1

60.5

70

79.5

89

98.5

120.5

139.5

152.5

190.5

216

241.5

298.5

362

432

476

540

g

35

43

51

64

73

92

105

127

157

186

216

270

324

381

413

470

b

10

111

12

13

15

16

18

19

24

24

26

29

31

32

35

37

Z-φd

4-15

4-15

4-15

4-15

4-15

4-19

4-19

4-19

8-19

8-22

8-22

8-22

12-25

12-25

12-29

16-29

DN(mm)/
尺寸 (mm)

UJ41H(Y)-300Lb             U41SM-300Lb

1/2″

3/4″

1″

11/4″

11/2″

2″

21/2″

3″

4″

5″

6″

8″

10″

12″

14″

16″

L

152

178

203

216

229

267

292

318

356

400

444

559

622

711

838

864

H

170

190

210

250

270

300

340

380

420

460

540

640

740

850

980

1100

DO

100

100

120

140

160

180

200

240

280

310

340

400

520

640

760

900

D

95

117

124

133

156

165

190

210

254

279

318

381

445

521

584

648

D1

66.5

82.5

89

98.5

114.5

127

149

168.5

200

235

270

330

387.5

451

514.5

571.5

g

35

43

51

64

73

92

105

127

157

186

216

270

324

381

413

470

b

15

16

18

19

21

23

26

29

32

35

37

42

48

51

54

58

Z-φd

4-15

4-19

4-19

4-19

4-22

8-19

8-22

8-22

8-22

8-22

12-22

12-25

16-29

16-32

20-32

20-35

 



U41SF美标API柱塞阀
U41SF美标API柱塞阀
U41SF美标API柱塞阀

U41SF美标API柱塞阀

分享到微信

×
美标柱塞阀(UJ41H)是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。。。。。。当手轮旋转时 ,,,通过阀杆发动柱塞在导向套中上、下往复运动 ,,,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功效。。。。。。在阀门中柱塞与密封环间接纳过盈配合 ,,,通过调理中法兰螺栓预紧力 ,,,使密封环压缩所爆发的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封 ,,,从而包管了阀门的密封性。。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:U41SF
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

      美标柱塞阀(UJ41H)是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、导向、密封环、手轮等零件组成(如图)。。。。。。当手轮旋转时 ,,,通过阀杆发动柱塞在导向套中上、下往复运动 ,,,使柱塞端部斜锥面与阀座锥面完成阀门的开启与关闭功效。。。。。。在阀门中柱塞与密封环间接纳过盈配合 ,,,通过调理中法兰螺栓预紧力 ,,,使密封环压缩所爆发的侧向力与阀体中孔面柱塞外圆密封 ,,,从而包管了阀门的密封性。。。。。。

      产品结构特点:

       美标柱塞阀由于密封环接纳回弹性强、耐磨性高的无毒新型密封质料 ,,,以是密封可靠、耐久耐用 ,,,从而提高了阀门的使用寿命。。。。。。 
       美标柱塞阀连系柱塞阀的无走漏优点和阻止阀启闭快的特点 ,,,成为一种结构新颖。。。。。。其优越性远胜于通俗阻止阀。。。。。。

       所有接纳美国标准 (ANSl)及美国石油学会标准(APl)的毗连、结构尺寸 ,,,内件接纳国际(GB)尺寸。。。。。。


产品性能参数:

阀体材质

铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢

密封面材质

H、Y、W、SM

事情压力

1.6-10MPA

事情温度

-20°C-450°C

阀门口径

DN15-DN300

毗连方法

:法兰、内螺纹

传动方法

手动、蜗轮传动

适用介质

水、油品、气体、燃气、酸类

制造标准

美标

 产品主要零件质料:

阀体

ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

柱塞

铬镍钛不锈钢

导向环

304不锈钢

密封圈

四氟乙烯加柔性石墨(PTFE)    

 

上盖

ASTM A216-WCB ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

铜螺母

铜合金

阀杆

ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A351-CF8,CF8M,CF3,CF3M

手轮

ASTM A536 Gr.60-40-18、A216-WCB

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)/
尺寸 (mm)

UJ41H(Y)-150Lb            U41SM-150Lb

1/2″

3/4″

1″

11/4″

11/2″

2″

21/2″

3″

4″

5″

6″

8″

10″

12″

14″

16″

L

108

117

127

140

165

203

216

241

292

356

406

495

622

698

787

914

H

170

190

210

250

270

300

340

380

420

450

540

640

740

850

970

1100

DO

100

100

120

140

160

180

200

240

270

310

340

400

520

640

760

900

D

89

98

108

117

127

152

178

190

229

254

279

343

406

483

533

597

D1

60.5

70

79.5

89

98.5

120.5

139.5

152.5

190.5

216

241.5

298.5

362

432

476

540

g

35

43

51

64

73

92

105

127

157

186

216

270

324

381

413

470

b

10

111

12

13

15

16

18

19

24

24

26

29

31

32

35

37

Z-φd

4-15

4-15

4-15

4-15

4-15

4-19

4-19

4-19

8-19

8-22

8-22

8-22

12-25

12-25

12-29

16-29

DN(mm)/
尺寸 (mm)

UJ41H(Y)-300Lb             U41SM-300Lb

1/2″

3/4″

1″

11/4″

11/2″

2″

21/2″

3″

4″

5″

6″

8″

10″

12″

14″

16″

L

152

178

203

216

229

267

292

318

356

400

444

559

622

711

838

864

H

170

190

210

250

270

300

340

380

420

460

540

640

740

850

980

1100

DO

100

100

120

140

160

180

200

240

280

310

340

400

520

640

760

900

D

95

117

124

133

156

165

190

210

254

279

318

381

445

521

584

648

D1

66.5

82.5

89

98.5

114.5

127

149

168.5

200

235

270

330

387.5

451

514.5

571.5

g

35

43

51

64

73

92

105

127

157

186

216

270

324

381

413

470

b

15

16

18

19

21

23

26

29

32

35

37

42

48

51

54

58

Z-φd

4-15

4-19

4-19

4-19

4-22

8-19

8-22

8-22

8-22

8-22

12-22

12-25

16-29

16-32

20-32

20-35

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
U41SF美标API柱塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】