99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
U45SM直流式柱塞阀_99贵宾会
U45SM直流式柱塞阀_99贵宾会
U45SM直流式柱塞阀_99贵宾会

U45SM直流式柱塞阀

分享

分享到微信

×
U45SM直流式柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:U45SM
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 产品事情原理和用途:

      U45SM直流式柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成 ,,密封效果由柱塞与密封圈细密配合来抵达 ,,柱塞插在两只密封圈中 ,,密封面积远大于通俗阻止阀;;;;开关柱塞阀时 ,,柱塞在密封圈中缓慢移动 ,,接触面险些不磨损 ,,关闭时 ,,柱塞插入下密封圈 ,,截断流道;;;;开启时 ,,柱塞虽然脱离下密封圈 ,,但仍藏在上密封圈内 ,,坚持与外界隔离 ,,不致爆发走漏。 。

      产品结构特点:

       直流式柱塞阀的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少。 。直通式流线为 直通式形角式流线为 角式流线形而直流式流线为 直流式形 ,,由于柱塞外貌经由高精度外圆磨床加工而成。 。密封环接纳弹性强、耐磨性高的无毒新型密封质料 ,,以是密封可靠 ,,耐久耐用。 。从而提高了柱塞阀的使用寿命 ,,在短时间内 ,,冷热交替温差较大的管道中 ,,柱塞阀不可使用。 。


产品性能参数:

公称压力PN Nominal pressure

1.6

25

4.0

6.4

10.0

MPa

壳体试验压力Shell test pressure

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

99贵宾会密封试验压力High pressure seat test

1.76

2.75

4.4

7.04

11.0

低压气密封试验压力Low pressure seat test

0.5~0.7

适用介质Applicable medium

C水、油品、蒸汽 P硝酸类 R醋酸类

Water,oil,steam Nitric acid Acetic acid

适用温度Applicable temperature

≤200℃

 产品主要零件质料:

阀体

WCB

HT200

CF8(304)

CF8M(316)

 

密封圈

四氟乙烯加柔性石墨(PTFE)

 

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)
尺寸(mm)

U45SM-16C、P、R               U45H-16C、P、R

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

622

698

787

914

H

180

200

220

260

280

310

350

390

430

460

550

650

750

860

980

1110

W

100

100

120

140

160

180

200

240

270

310

340

400

520

640

760

900

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

460

520

580

K

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

T

12

12

12

12

13

13

12

17

17

19

21

23

27

28

30

32

n-φ

4-14

4-14

4-14

4-18

4-18

4-18

4-18

8-18

8-18

8-18

8-23

12-23

12-25

12-25

16-25

16-30

  

DN(mm)
尺寸(mm)

U45SM-25C、P、R       U45H-25C、P、R

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

622

698

787

914

H

180

200

220

260

280

310

350

390

430

470

550

650

750

860

990

1110

W

100

100

120

140

160

180

200

240

280

310

340

400

520

640

760

900

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

425

485

550

610

K

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

310

370

430

490

550

T

14

14

14

15

15

17

19

19

21

25

27

31

33

36

40

44

n-φ

4-14

4-14

4-14

4-18

4-18

4-18

4-18

8-18

8-23

8-25

8-25

12-25

12-30

16-30

16-34

16-34

 



U45SM直流式柱塞阀
U45SM直流式柱塞阀
U45SM直流式柱塞阀
U45SM直流式柱塞阀
分享

分享到微信

×
U45SM直流式柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成
品牌:上高SHGF
型号:U45SM
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 产品事情原理和用途:

      U45SM直流式柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成 ,,密封效果由柱塞与密封圈细密配合来抵达 ,,柱塞插在两只密封圈中 ,,密封面积远大于通俗阻止阀;;;;开关柱塞阀时 ,,柱塞在密封圈中缓慢移动 ,,接触面险些不磨损 ,,关闭时 ,,柱塞插入下密封圈 ,,截断流道;;;;开启时 ,,柱塞虽然脱离下密封圈 ,,但仍藏在上密封圈内 ,,坚持与外界隔离 ,,不致爆发走漏。 。

      产品结构特点:

       直流式柱塞阀的优点是介质在内流动平衡转弯拐角少。 。直通式流线为 直通式形角式流线为 角式流线形而直流式流线为 直流式形 ,,由于柱塞外貌经由高精度外圆磨床加工而成。 。密封环接纳弹性强、耐磨性高的无毒新型密封质料 ,,以是密封可靠 ,,耐久耐用。 。从而提高了柱塞阀的使用寿命 ,,在短时间内 ,,冷热交替温差较大的管道中 ,,柱塞阀不可使用。 。


产品性能参数:

公称压力PN Nominal pressure

1.6

25

4.0

6.4

10.0

MPa

壳体试验压力Shell test pressure

2.4

3.75

6.0

9.6

15.0

99贵宾会密封试验压力High pressure seat test

1.76

2.75

4.4

7.04

11.0

低压气密封试验压力Low pressure seat test

0.5~0.7

适用介质Applicable medium

C水、油品、蒸汽 P硝酸类 R醋酸类

Water,oil,steam Nitric acid Acetic acid

适用温度Applicable temperature

≤200℃

 产品主要零件质料:

阀体

WCB

HT200

CF8(304)

CF8M(316)

 

密封圈

四氟乙烯加柔性石墨(PTFE)

 

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)
尺寸(mm)

U45SM-16C、P、R               U45H-16C、P、R

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

622

698

787

914

H

180

200

220

260

280

310

350

390

430

460

550

650

750

860

980

1110

W

100

100

120

140

160

180

200

240

270

310

340

400

520

640

760

900

D

95

105

115

135

145

160

180

195

215

245

280

335

405

460

520

580

K

65

75

85

100

110

125

145

160

180

210

240

295

355

410

470

525

T

12

12

12

12

13

13

12

17

17

19

21

23

27

28

30

32

n-φ

4-14

4-14

4-14

4-18

4-18

4-18

4-18

8-18

8-18

8-18

8-23

12-23

12-25

12-25

16-25

16-30

  

DN(mm)
尺寸(mm)

U45SM-25C、P、R       U45H-25C、P、R

15

20

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

L

130

150

160

180

200

230

290

310

350

400

480

600

622

698

787

914

H

180

200

220

260

280

310

350

390

430

470

550

650

750

860

990

1110

W

100

100

120

140

160

180

200

240

280

310

340

400

520

640

760

900

D

95

105

115

135

145

160

180

195

230

270

300

360

425

485

550

610

K

65

75

85

100

110

125

145

160

190

220

250

310

370

430

490

550

T

14

14

14

15

15

17

19

19

21

25

27

31

33

36

40

44

n-φ

4-14

4-14

4-14

4-18

4-18

4-18

4-18

8-18

8-23

8-25

8-25

12-25

12-30

16-30

16-34

16-34

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
U45SM直流式柱塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】