99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
ANA42F内装式清静阀_99贵宾会
ANA42F内装式清静阀_99贵宾会
ANA42F内装式清静阀_99贵宾会

ANA42F内装式清静阀

分享

分享到微信

×
ANA42F型内装式清静阀主要用于铁路和汽车石油液化气槽车或地面液化气储罐上, ,,起超压清静保唬;;ぷ饔 。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:ANA42F
起订量:1
规格:DN50-80
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情



ANA42F内装式清静阀

产品事情原理和用途:


一种由入口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器较量主要的附件之一,它的功效是:当容器内压力凌驾某一定值时,依赖介质自身的压力自动开启阀门,迅速倾轧一定命目的介质 。。。。。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动避免因超压而可能泛起的事故 。。。。。

ANA42F型内装式清静阀主要用于铁路和汽车石油液化气槽车或地面液化气储罐上, ,,起超压清静保唬;;ぷ饔 。。。。。

产品结构特点:

内装式清静阀其弹簧是直接裸露在外面的, ,,弱点一是在运输、装置的历程中容易损坏, ,,并且很容易被介质侵蚀, ,,导致整定压力禁绝确, ,,严重时弹簧断裂, ,,介质从阀口处走漏, ,,爆发不可预料的效果 。。。。。弱点二是当内装式清静阀在开启或关闭时, ,,下弹簧座与弹簧的伸缩引起的快速移动在液相介质中爆发很大的阻力, ,,同时可能会产水击征象, ,,直接影响到阀门的整定压力、启闭压力、开启高度、回座密封性等性能 。。。。。


产品主要零件质料:

NO.

零件名称

质料

1

阀瓣

碳钢

2

密封垫

聚四氟乙烯

3

阀体

碳钢

4

阀杆

1Cr18Ni9Ti

5

阀座

碳钢

6

支架

碳钢

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

产品主要尺寸:

公称通径

尺寸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

D

D1

D2

do

b

f

Z-?d

H≈

50

95

160

125

100

34

20

3

4-18

376

80

99

235

190

149

52

25

4.5

8-22

512



ANA42F内装式清静阀
ANA42F内装式清静阀
ANA42F内装式清静阀
ANA42F内装式清静阀
分享

分享到微信

×
ANA42F型内装式清静阀主要用于铁路和汽车石油液化气槽车或地面液化气储罐上, ,,起超压清静保唬;;ぷ饔 。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:ANA42F
起订量:1
规格:DN50-80
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情



ANA42F内装式清静阀

产品事情原理和用途:


一种由入口静压开启的自动泄压防护装置,它是压力容器较量主要的附件之一,它的功效是:当容器内压力凌驾某一定值时,依赖介质自身的压力自动开启阀门,迅速倾轧一定命目的介质 。。。。。当容器内的压力降到允许值时,阀又自动关闭,使容器内压力始终低于允许压力的上限,自动避免因超压而可能泛起的事故 。。。。。

ANA42F型内装式清静阀主要用于铁路和汽车石油液化气槽车或地面液化气储罐上, ,,起超压清静保唬;;ぷ饔 。。。。。

产品结构特点:

内装式清静阀其弹簧是直接裸露在外面的, ,,弱点一是在运输、装置的历程中容易损坏, ,,并且很容易被介质侵蚀, ,,导致整定压力禁绝确, ,,严重时弹簧断裂, ,,介质从阀口处走漏, ,,爆发不可预料的效果 。。。。。弱点二是当内装式清静阀在开启或关闭时, ,,下弹簧座与弹簧的伸缩引起的快速移动在液相介质中爆发很大的阻力, ,,同时可能会产水击征象, ,,直接影响到阀门的整定压力、启闭压力、开启高度、回座密封性等性能 。。。。。


产品主要零件质料:

NO.

零件名称

质料

1

阀瓣

碳钢

2

密封垫

聚四氟乙烯

3

阀体

碳钢

4

阀杆

1Cr18Ni9Ti

5

阀座

碳钢

6

支架

碳钢

99贵宾会·(中国区)有限公司官网 

产品主要尺寸:

公称通径

尺寸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

D

D1

D2

do

b

f

Z-?d

H≈

50

95

160

125

100

34

20

3

4-18

376

80

99

235

190

149

52

25

4.5

8-22

512



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
ANA42F内装式清静阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】