99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
X43F衬氟旋塞阀_99贵宾会
X43F衬氟旋塞阀_99贵宾会
X43F衬氟旋塞阀_99贵宾会
X43F衬氟旋塞阀

分享到微信

×
X43S型、X44S型属全衬里型,,,,,过流部件、阀体、塞子外貌均衬有高分子质料知足种种工况需要。。。。。。X43F/P型、XD63F/R型、XC63F/R型属衬套型,,,,,特殊设计的阀座衬套(聚四氟乙烯或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢(不衬)。。。。。。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动无邪。。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:X43F
起订量:1
规格:DN20-250
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 产品事情原理和用途:

       X43S型、X44S型属全衬里型,,,,,过流部件、阀体、塞子外貌均衬有高分子质料知足种种工况需要。。。。。。X43F/P型、XD63F/R型、XC63F/R型属衬套型,,,,,特殊设计的阀座衬套(聚四氟乙烯或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢(不衬)。。。。。。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动无邪。。。。。。

       衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀全开时,,,,,通道没有任何障碍,,,,,也没有凹陷沉积介质,,,,,这关于食物、医药等行业特殊适合。。。。。。

      产品结构特点:

       衬氟旋塞阀是接纳近似圆形通孔的锥面旋塞作为启闭件,,,,,通过旋塞转动90°实现全开或者全关的目的。。。。。。具有结构紧凑、体积小、密封性能好的优点。。。。。。

       旋塞为带有通孔的圆锥体,,,,,与圆锥形阀体相配合,,,,,旋转时,,,,,密封面之间运动带有擦拭作用,,,,,用于带有悬浮颗粒的介质较为理想,,,,,并且在全开时,,,,,密封面完全与流动介质隔离,,,,,这样提高了阀门的使用寿命。。。。。。

       衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀的锥形密封面之间的走漏间隙可通过压盖来调解。。。。。。当旋塞与阀体细密接触时,,,,,旋塞仍可旋转,,,,,或者旋转前从阀体内提起旋塞,,,,,旋转90°后再密封,,,,,可抵达零走漏。。。。。。

       由于衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀的密封面积大和密封应力高,,,,,因此操作力矩较大,,,,,正由于此种阀门密封面积大,,,,,纵然密封面上有些损坏,,,,,仍能较好避免走漏,,,,,维修也很是利便。。。。。。


产品性能参数:

公称通径DN

DN15-250mm,1/2”-10”

公称压力PN

1.0、1.6MPa、Class150、300Lb

毗连形式

法兰毗连

驱动装置

手动,,,,,电动,,,,,气动

适用介质

硫酸,,,,,氢氟酸,,,,,磷酸,,,,,氯气,,,,,强碱,,,,,王水等具有强侵蚀性的介质

衬里质料

PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA、PO

 产品主要零件质料:

阀体

铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3

塞子

铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3

阀盖

铸铁、铸钢、不锈钢

填料

F4

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径

PN1.0(Mpa)主要形状尺寸和毗连尺寸(mm)

重量

DN

L

D

D1

D2

f

b

z-Φd

D。。。。。。

H

Kg

20

150

105

75

50

3

14

4-Φ14

160

95

7

25

160

115

85

65

3

14

4-Φ14

160

98

8

32

170

135

100

70

3

16

4-Φ18

220

113

10

40

180

145

110

80

3

18

4-Φ18

250

135

15

50

210

160

125

100

3

20

4-Φ18

250

140

18

65

220

180

145

120

3.5

20

4-Φ18

300

145

25

80

250

195

160

135

3.5

22

4-Φ18

330

205

35

100

275

215

180

155

4

24

8-Φ18

350

240

46

125

310

245

210

185

4

26

8-Φ18

400

260

65

150

350

280

240

210

4

28

8-Φ23

600

290

90

200

400

335

295

265

4.5

32

8-Φ23

800

330

160

250

460

390

350

320

4.5

36

12-Φ23

900

380

230

 



X43F衬氟旋塞阀
X43F衬氟旋塞阀
X43F衬氟旋塞阀

X43F衬氟旋塞阀

分享到微信

×
X43S型、X44S型属全衬里型,,,,,过流部件、阀体、塞子外貌均衬有高分子质料知足种种工况需要。。。。。。X43F/P型、XD63F/R型、XC63F/R型属衬套型,,,,,特殊设计的阀座衬套(聚四氟乙烯或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢(不衬)。。。。。。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动无邪。。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:X43F
起订量:1
规格:DN20-250
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 产品事情原理和用途:

       X43S型、X44S型属全衬里型,,,,,过流部件、阀体、塞子外貌均衬有高分子质料知足种种工况需要。。。。。。X43F/P型、XD63F/R型、XC63F/R型属衬套型,,,,,特殊设计的阀座衬套(聚四氟乙烯或对位聚苯)与钢制塞体组成的密封副、塞子为不锈钢(不衬)。。。。。。密封性能好、使用寿命长、自润滑、转动无邪。。。。。。

       衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀全开时,,,,,通道没有任何障碍,,,,,也没有凹陷沉积介质,,,,,这关于食物、医药等行业特殊适合。。。。。。

      产品结构特点:

       衬氟旋塞阀是接纳近似圆形通孔的锥面旋塞作为启闭件,,,,,通过旋塞转动90°实现全开或者全关的目的。。。。。。具有结构紧凑、体积小、密封性能好的优点。。。。。。

       旋塞为带有通孔的圆锥体,,,,,与圆锥形阀体相配合,,,,,旋转时,,,,,密封面之间运动带有擦拭作用,,,,,用于带有悬浮颗粒的介质较为理想,,,,,并且在全开时,,,,,密封面完全与流动介质隔离,,,,,这样提高了阀门的使用寿命。。。。。。

       衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀的锥形密封面之间的走漏间隙可通过压盖来调解。。。。。。当旋塞与阀体细密接触时,,,,,旋塞仍可旋转,,,,,或者旋转前从阀体内提起旋塞,,,,,旋转90°后再密封,,,,,可抵达零走漏。。。。。。

       由于衬里旋塞阀,,,,,衬氟旋塞阀的密封面积大和密封应力高,,,,,因此操作力矩较大,,,,,正由于此种阀门密封面积大,,,,,纵然密封面上有些损坏,,,,,仍能较好避免走漏,,,,,维修也很是利便。。。。。。


产品性能参数:

公称通径DN

DN15-250mm,1/2”-10”

公称压力PN

1.0、1.6MPa、Class150、300Lb

毗连形式

法兰毗连

驱动装置

手动,,,,,电动,,,,,气动

适用介质

硫酸,,,,,氢氟酸,,,,,磷酸,,,,,氯气,,,,,强碱,,,,,王水等具有强侵蚀性的介质

衬里质料

PTFE(F4)、FEP(F46)、PFA、PO

 产品主要零件质料:

阀体

铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3

塞子

铸铁、铸钢、不锈钢、内衬F46、F3

阀盖

铸铁、铸钢、不锈钢

填料

F4

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径

PN1.0(Mpa)主要形状尺寸和毗连尺寸(mm)

重量

DN

L

D

D1

D2

f

b

z-Φd

D。。。。。。

H

Kg

20

150

105

75

50

3

14

4-Φ14

160

95

7

25

160

115

85

65

3

14

4-Φ14

160

98

8

32

170

135

100

70

3

16

4-Φ18

220

113

10

40

180

145

110

80

3

18

4-Φ18

250

135

15

50

210

160

125

100

3

20

4-Φ18

250

140

18

65

220

180

145

120

3.5

20

4-Φ18

300

145

25

80

250

195

160

135

3.5

22

4-Φ18

330

205

35

100

275

215

180

155

4

24

8-Φ18

350

240

46

125

310

245

210

185

4

26

8-Φ18

400

260

65

150

350

280

240

210

4

28

8-Φ23

600

290

90

200

400

335

295

265

4.5

32

8-Φ23

800

330

160

250

460

390

350

320

4.5

36

12-Φ23

900

380

230

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
X43F衬氟旋塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】