99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
CF41型汽水疏散器_99贵宾会
CF41型汽水疏散器_99贵宾会
CF41型汽水疏散器_99贵宾会
CF41型汽水疏散器

分享到微信

×
CF41型汽水疏散器的事情原理是使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变偏向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴疏散出来,镌汰蒸汽或压缩空气中的含水量。。 。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:CF41
起订量:1
规格:DN65-350
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       CF41型汽水疏散器的事情原理是使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变偏向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴疏散出来,镌汰蒸汽或压缩空气中的含水量。。 。。。。疏散出的水滴集聚在疏散器下面,通过另配的疏水阀倾轧。。 。。。。汽水疏散器能包管用汽装备所用蒸汽或空中的干燥性 ,,,,,提高用汽装备的事情效率 ,,,,,延伸装备的使用寿命。。 。。。。

      产品特点:

       1、凭证汽压、水压转变可自动调理进汽量 ,,,,,战胜了振动、噪音等缺乏。。 。。。。

       2、使用蒸汽升温的同时 ,,,,,可实现增压 ,,,,,大大减小水泵电机功率 ,,,,,抵达节能的目的。。 。。。。

       3、节能、热效率高。。 。。。。蒸汽得以充分使用 ,,,,,与古板换热系统相比 ,,,,,节约蒸汽20%以上。。 。。。。

       4、寿命长 ,,,,,免维护 ,,,,,寿命可长达十五年。。 。。。。

       5、无需职员值班 ,,,,,节约人工费。。 。。。。适用于住民住宅、商务办公楼、宾馆、医院、沐浴中心的采温暖供热水系统以及电力、化工、橡胶、食物、造纸、制药等行业。。 。。。。

产品性能参数:

 

型号

公称通径

毗连方法

使用压力

允许温度

形状尺寸

L

H1

H2

D

CF41

15~20

25

螺纹

0.01~2.5

350

130

150

115

155

156

222

螺纹

CF41

20~32

法兰

0.01~2.5

350

320

65

100

螺纹

CF41

40~50

65

法兰

0.01~2.5

350

460

490

80

90

140

180

螺纹

CF41

80~100

法兰

0.01~2.5

350

510

110

190

螺纹

CF41

125~150

法兰

0.01~2.5

350

590

145

200

螺纹

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

规格

设计压力Mpa

形状尺寸

重量kg

容量L

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

DN65

1.6

420

250

640

219

160

1”

3/4”

100

265

30

46.5

18

2.5

420

250

640

219

160

1”

3/4”

100

265

30

49

18

DN80

1.6

525

330

735

273

145

2”

3/4”

125

370

30

80

33

2.5

525

330

735

273

145

2”

3/4”

125

370

30

88

33

DN100

1.6

575

335

795

324

165

2”

3/4”

125

385

40

98

50

2.5

757

335

795

324

165

2”

3/4”

125

385

40

106

50

DN125

1.6

656

312

845

356

230

2”

3/4”

150

415

44

115

67

3.0

656

312

845

356

230

2”

3/4”

150

415

44

134

67

DN150

1.6

706

345

935

406

245

2”

3/4”

150

465

60

154

96

3.0

706

345

935

406

245

2”

3/4”

150

465

60

172

96

DN200

0.6

850

465

1200

500

375

2”

2”

175

560

60

275

185

1.6

850

465

1200

500

375

2”

2”

175

560

60

280

185

3.0

858

460

1200

508

375

2”

2”

175

565

72

280

230

DN250

0.6

950

615

1580

600

532

2”

2”

175

685

72

475

335

1.6

950

615

1580

600

532

2”

2”

175

685

72

475

335

3.0

960

615

1580

610

532

2”

2”

175

695

72

475

333

DN300

0.6

1000

740

1700

600

542

2”

2”

200

685

72

500

330

1.6

1000

740

1700

600

542

2”

2”

200

685

72

500

330

3.0

1010

740

1700

610

542

2”

2”

200

695

72

500

330

DN350

0.6/1.6/3.0

1100

755

1800

700

526

2”

2”

200

815

108

550

535

CF41型汽水疏散器
CF41型汽水疏散器
CF41型汽水疏散器

CF41型汽水疏散器

分享到微信

×
CF41型汽水疏散器的事情原理是使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变偏向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴疏散出来,镌汰蒸汽或压缩空气中的含水量。。 。。。。
品牌:上高SHGF
型号:CF41
起订量:1
规格:DN65-350
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       CF41型汽水疏散器的事情原理是使蒸汽或压缩空气在流动中突然改变偏向,将蒸汽或压缩空气中含有的水滴疏散出来,镌汰蒸汽或压缩空气中的含水量。。 。。。。疏散出的水滴集聚在疏散器下面,通过另配的疏水阀倾轧。。 。。。。汽水疏散器能包管用汽装备所用蒸汽或空中的干燥性 ,,,,,提高用汽装备的事情效率 ,,,,,延伸装备的使用寿命。。 。。。。

      产品特点:

       1、凭证汽压、水压转变可自动调理进汽量 ,,,,,战胜了振动、噪音等缺乏。。 。。。。

       2、使用蒸汽升温的同时 ,,,,,可实现增压 ,,,,,大大减小水泵电机功率 ,,,,,抵达节能的目的。。 。。。。

       3、节能、热效率高。。 。。。。蒸汽得以充分使用 ,,,,,与古板换热系统相比 ,,,,,节约蒸汽20%以上。。 。。。。

       4、寿命长 ,,,,,免维护 ,,,,,寿命可长达十五年。。 。。。。

       5、无需职员值班 ,,,,,节约人工费。。 。。。。适用于住民住宅、商务办公楼、宾馆、医院、沐浴中心的采温暖供热水系统以及电力、化工、橡胶、食物、造纸、制药等行业。。 。。。。

产品性能参数:

 

型号

公称通径

毗连方法

使用压力

允许温度

形状尺寸

L

H1

H2

D

CF41

15~20

25

螺纹

0.01~2.5

350

130

150

115

155

156

222

螺纹

CF41

20~32

法兰

0.01~2.5

350

320

65

100

螺纹

CF41

40~50

65

法兰

0.01~2.5

350

460

490

80

90

140

180

螺纹

CF41

80~100

法兰

0.01~2.5

350

510

110

190

螺纹

CF41

125~150

法兰

0.01~2.5

350

590

145

200

螺纹

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

规格

设计压力Mpa

形状尺寸

重量kg

容量L

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

DN65

1.6

420

250

640

219

160

1”

3/4”

100

265

30

46.5

18

2.5

420

250

640

219

160

1”

3/4”

100

265

30

49

18

DN80

1.6

525

330

735

273

145

2”

3/4”

125

370

30

80

33

2.5

525

330

735

273

145

2”

3/4”

125

370

30

88

33

DN100

1.6

575

335

795

324

165

2”

3/4”

125

385

40

98

50

2.5

757

335

795

324

165

2”

3/4”

125

385

40

106

50

DN125

1.6

656

312

845

356

230

2”

3/4”

150

415

44

115

67

3.0

656

312

845

356

230

2”

3/4”

150

415

44

134

67

DN150

1.6

706

345

935

406

245

2”

3/4”

150

465

60

154

96

3.0

706

345

935

406

245

2”

3/4”

150

465

60

172

96

DN200

0.6

850

465

1200

500

375

2”

2”

175

560

60

275

185

1.6

850

465

1200

500

375

2”

2”

175

560

60

280

185

3.0

858

460

1200

508

375

2”

2”

175

565

72

280

230

DN250

0.6

950

615

1580

600

532

2”

2”

175

685

72

475

335

1.6

950

615

1580

600

532

2”

2”

175

685

72

475

335

3.0

960

615

1580

610

532

2”

2”

175

695

72

475

333

DN300

0.6

1000

740

1700

600

542

2”

2”

200

685

72

500

330

1.6

1000

740

1700

600

542

2”

2”

200

685

72

500

330

3.0

1010

740

1700

610

542

2”

2”

200

695

72

500

330

DN350

0.6/1.6/3.0

1100

755

1800

700

526

2”

2”

200

815

108

550

535

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
CF41型汽水疏散器_99贵宾会
选择区号
【网站地图】