99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
CS17H型双金属片式疏水阀_99贵宾会
CS17H型双金属片式疏水阀_99贵宾会
CS17H型双金属片式疏水阀_99贵宾会
CS17H型双金属片式疏水阀

分享到微信

×
CS17H型双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件发动阀心举行开关阀门。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:CS17H
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       CS17H型双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件发动阀心举行开关阀门。。当CS17H型疏水阀刚起动时,,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,,双金属片是平展的,,,,,CS17H型双金属片式疏水阀的阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置。。当冷凝水温度徐徐升高,,,,,双金属片感温元件最先弯曲变形,,,,,并把CS17H型疏水阀的阀心推向关闭位置。。在冷凝水抵达饱和温度之前,,,,,CS17H型双金属片式疏水阀完全关闭。。阀前始终存有高温凝聚水,,,,,无蒸汽走漏,,,,,节能效果好。。

      产品结构特点:

       ①CS17H型疏水阀可恣意角度装置,,,,,并随时可调解排水温度。。

       ②抗水击,,,,,排气性能优良。。

       ③可调解凝聚水的排放温度,,,,,有用地使用凝聚水的显热。。

       ④CS17H型疏水阀球面关闭方法,,,,,使用寿命长。。

       ⑤CS17H型疏水阀阀前始终有凝聚水,,,,,形成水封,,,,,无蒸汽走漏。。

产品性能参数:

产品型号

事情压力规模(Mpa)

充许温度(℃)

LTB6(CS17H-16C)

0.01-1.6

220

LTB6FCS47H-16C

0.01-1.6

220

(LTB6W)CS67H-16C

0.01-1.6

220

(TB11)CS17H-16C

0.01-1.6

220

(TB11F)CS47H-16C

0.01-1.6

220

LTB3CS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB3FCS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB3WCS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB5CS67H-16C

0.01-1.6

350

LTB5FCS17H-16

0.01-1.6

350

(LTB5W)CS67H-16C

0.01-1.6

350

 

产品主要零件质料:

 

产品型号

阀体质料

LTB6(CS17H-16C)

WBCA105

LTB6FCS47H-16C

WBCA105

(LTB6W)CS67H-16C

WBCA105

(TB11)CS17H-16C

(TB11)CS17H-16C

(TB11F)CS47H-16C

WBCA105

LTB3CS17H-16C

WBCA105

LTB3FCS17H-16C

WBCA105

LTB3WCS17H-16C

WBCA105

LTB5CS67H-16C

WBCA105

LTB5FCS17H-16

WBCA105

(LTB5W)CS67H-16C

WBCA105

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

 产品主要尺寸:

产品型号

通径(mm)

毗连方法

外型尺寸

L

H1

H2

W

LTB6(CS17H-16C)

15-25

螺纹

95

111

23

60

LTB6FCS47H-16C

15

法兰

150

111

23

60

20

160

111

23

60

25

160

111

26

60

32

210

118

27

61

40

230

123

30

66

50

230

123

30

66

(LTB6W)CS67H-16C

15

承插焊

95

106

35

58

20

95

106

35

58

25

95

106

35

58

(TB11)CS17H-16C

15

螺纹

95

106

35

58

20

95

106

35

58

25

95

106

35

58

(TB11F)CS47H-16C

15

法兰

150

111

23

60

20

160

111

23

60

25

160

111

26

60

32

210

118

27

61

40

230

123

30

66

50

230

123

30

66

LTB3CS17H-16C

15

螺纹

85

80

23

54

20

85

80

23

54

25

85

80

23

54

LTB3FCS17H-16C

15

法兰

150

80

23

54

20

150

80

23

54

25

160

80

23

54

LTB3WCS17H-16C

15

承插焊

85

80

23

54

20

85

80

23

54

25

85

80

23

54

LTB5CS67H-16C

15-25

螺纹

85

90

20

62

LTB5FCS17H-16

15-20

25

法兰

150

160

80

23

54

(LTB5W)CS67H-16C

15-25

承插焊

85

80

23

54

 

CS17H型双金属片式疏水阀
CS17H型双金属片式疏水阀
CS17H型双金属片式疏水阀

CS17H型双金属片式疏水阀

分享到微信

×
CS17H型双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件发动阀心举行开关阀门。。
品牌:上高SHGF
型号:CS17H
起订量:1
规格:DN15-50
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       CS17H型双金属片式疏水阀是由双金属片感温元件发动阀心举行开关阀门。。当CS17H型疏水阀刚起动时,,,,,管道泛起低温冷凝水,,,,,双金属片是平展的,,,,,CS17H型双金属片式疏水阀的阀芯在弹簧的弹力下处于开启位置。。当冷凝水温度徐徐升高,,,,,双金属片感温元件最先弯曲变形,,,,,并把CS17H型疏水阀的阀心推向关闭位置。。在冷凝水抵达饱和温度之前,,,,,CS17H型双金属片式疏水阀完全关闭。。阀前始终存有高温凝聚水,,,,,无蒸汽走漏,,,,,节能效果好。。

      产品结构特点:

       ①CS17H型疏水阀可恣意角度装置,,,,,并随时可调解排水温度。。

       ②抗水击,,,,,排气性能优良。。

       ③可调解凝聚水的排放温度,,,,,有用地使用凝聚水的显热。。

       ④CS17H型疏水阀球面关闭方法,,,,,使用寿命长。。

       ⑤CS17H型疏水阀阀前始终有凝聚水,,,,,形成水封,,,,,无蒸汽走漏。。

产品性能参数:

产品型号

事情压力规模(Mpa)

充许温度(℃)

LTB6(CS17H-16C)

0.01-1.6

220

LTB6FCS47H-16C

0.01-1.6

220

(LTB6W)CS67H-16C

0.01-1.6

220

(TB11)CS17H-16C

0.01-1.6

220

(TB11F)CS47H-16C

0.01-1.6

220

LTB3CS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB3FCS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB3WCS17H-16C

0.1-1.6

350

LTB5CS67H-16C

0.01-1.6

350

LTB5FCS17H-16

0.01-1.6

350

(LTB5W)CS67H-16C

0.01-1.6

350

 

产品主要零件质料:

 

产品型号

阀体质料

LTB6(CS17H-16C)

WBCA105

LTB6FCS47H-16C

WBCA105

(LTB6W)CS67H-16C

WBCA105

(TB11)CS17H-16C

(TB11)CS17H-16C

(TB11F)CS47H-16C

WBCA105

LTB3CS17H-16C

WBCA105

LTB3FCS17H-16C

WBCA105

LTB3WCS17H-16C

WBCA105

LTB5CS67H-16C

WBCA105

LTB5FCS17H-16

WBCA105

(LTB5W)CS67H-16C

WBCA105

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

 产品主要尺寸:

产品型号

通径(mm)

毗连方法

外型尺寸

L

H1

H2

W

LTB6(CS17H-16C)

15-25

螺纹

95

111

23

60

LTB6FCS47H-16C

15

法兰

150

111

23

60

20

160

111

23

60

25

160

111

26

60

32

210

118

27

61

40

230

123

30

66

50

230

123

30

66

(LTB6W)CS67H-16C

15

承插焊

95

106

35

58

20

95

106

35

58

25

95

106

35

58

(TB11)CS17H-16C

15

螺纹

95

106

35

58

20

95

106

35

58

25

95

106

35

58

(TB11F)CS47H-16C

15

法兰

150

111

23

60

20

160

111

23

60

25

160

111

26

60

32

210

118

27

61

40

230

123

30

66

50

230

123

30

66

LTB3CS17H-16C

15

螺纹

85

80

23

54

20

85

80

23

54

25

85

80

23

54

LTB3FCS17H-16C

15

法兰

150

80

23

54

20

150

80

23

54

25

160

80

23

54

LTB3WCS17H-16C

15

承插焊

85

80

23

54

20

85

80

23

54

25

85

80

23

54

LTB5CS67H-16C

15-25

螺纹

85

90

20

62

LTB5FCS17H-16

15-20

25

法兰

150

160

80

23

54

(LTB5W)CS67H-16C

15-25

承插焊

85

80

23

54

 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
CS17H型双金属片式疏水阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】