99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
UFS型汽水疏散器_99贵宾会
UFS型汽水疏散器_99贵宾会
UFS型汽水疏散器

分享到微信

×
UFS型汽水疏散器是使用蒸汽流向急剧转换方法、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴疏散开,,,提高了产品质量和生产效率。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:UFS
起订量:1
规格:DN25-350
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理:

       UFS型汽水疏散器是使用蒸汽流向急剧转换方法、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴疏散开,,,提高了产品质量和生产效率。。。。为蒸汽装备提供 度蒸汽,,,送往用汽装备,,,提高装备的热效率; 并避免水击,,,而疏散出来的凝聚水,,,由疏散器下部的疏水阀倾轧; UFS2型汽水疏散器也适用于从压缩空气中疏散凝聚水。。。。

      产品特点:

       1、UFS型汽水疏散器用于蒸汽、压缩空气及其它气系一切可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分。。。。

       2、汽水疏散器将疏散出的水滴,,,沿倾斜管壁群集后由一专门排水口倾轧。。。。因此,,,汽水疏散器能确保装备所使用蒸汽的干燥性,,,这一点关于提高装备生产力和产品质量尤其主要,,,并可延伸装备及其控制阀的使用寿命。。。。

       3、本产品是挡板式疏散器用于疏散蒸汽、压缩空气和气系一切中内含的夜滴,,,阀内有梯形挡板,,,疏散效率高。。。。配上绝热套可提高疏散器的事情性能。。。。

       4、此疏散器装置在水平管道上且排水口向下,,,为了包管疏散的液体尽 走,,,排液口要毗连合适的排液阀或蒸汽疏水阀。。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

公称通径DN

毗连方法

使用压力(Mpa)

允许温度(℃)

外型尺寸(mm)

L

H1

H2

D(法兰)

UFS-16C

UFS-25C

25

Flange法兰

0.01~2.5

350

130

57

167

DN15

32

Flange法兰

0.01~2.5

350

210

70

195

DN15

40

Flange法兰

0.01~2.5

350

270

80

250

DN15

50

Flange法兰

0.01~2.5

350

270

80

250

DN25

65

Flange法兰

0.01~2.5

350

310

90

285

DN25

80

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

98

330

DN25

100

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

108

370

DN25

125

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

122

370

DN32

150

Flange法兰

0.01~2.5

350

450

140

410

DN32

200

Flange法兰

0.01~2.5

350

450

168

435

DN32

250

Flange法兰

0.01~2.5

350

550

203

517

DN32

300

Flange法兰

0.01~2.5

350

600

260

570

DN32

350

Flange法兰

0.01~2.5

350

700

275

650

DN32

 

UFS型汽水疏散器
UFS型汽水疏散器

UFS型汽水疏散器

分享到微信

×
UFS型汽水疏散器是使用蒸汽流向急剧转换方法、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴疏散开,,,提高了产品质量和生产效率。。。。
品牌:上高SHGF
型号:UFS
起订量:1
规格:DN25-350
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理:

       UFS型汽水疏散器是使用蒸汽流向急剧转换方法、将蒸汽和蒸汽中含有的悬浮状水滴疏散开,,,提高了产品质量和生产效率。。。。为蒸汽装备提供 度蒸汽,,,送往用汽装备,,,提高装备的热效率; 并避免水击,,,而疏散出来的凝聚水,,,由疏散器下部的疏水阀倾轧; UFS2型汽水疏散器也适用于从压缩空气中疏散凝聚水。。。。

      产品特点:

       1、UFS型汽水疏散器用于蒸汽、压缩空气及其它气系一切可除去蒸汽、空气或气体等系统中所含水分。。。。

       2、汽水疏散器将疏散出的水滴,,,沿倾斜管壁群集后由一专门排水口倾轧。。。。因此,,,汽水疏散器能确保装备所使用蒸汽的干燥性,,,这一点关于提高装备生产力和产品质量尤其主要,,,并可延伸装备及其控制阀的使用寿命。。。。

       3、本产品是挡板式疏散器用于疏散蒸汽、压缩空气和气系一切中内含的夜滴,,,阀内有梯形挡板,,,疏散效率高。。。。配上绝热套可提高疏散器的事情性能。。。。

       4、此疏散器装置在水平管道上且排水口向下,,,为了包管疏散的液体尽 走,,,排液口要毗连合适的排液阀或蒸汽疏水阀。。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

公称通径DN

毗连方法

使用压力(Mpa)

允许温度(℃)

外型尺寸(mm)

L

H1

H2

D(法兰)

UFS-16C

UFS-25C

25

Flange法兰

0.01~2.5

350

130

57

167

DN15

32

Flange法兰

0.01~2.5

350

210

70

195

DN15

40

Flange法兰

0.01~2.5

350

270

80

250

DN15

50

Flange法兰

0.01~2.5

350

270

80

250

DN25

65

Flange法兰

0.01~2.5

350

310

90

285

DN25

80

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

98

330

DN25

100

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

108

370

DN25

125

Flange法兰

0.01~2.5

350

400

122

370

DN32

150

Flange法兰

0.01~2.5

350

450

140

410

DN32

200

Flange法兰

0.01~2.5

350

450

168

435

DN32

250

Flange法兰

0.01~2.5

350

550

203

517

DN32

300

Flange法兰

0.01~2.5

350

600

260

570

DN32

350

Flange法兰

0.01~2.5

350

700

275

650

DN32

 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
UFS型汽水疏散器_99贵宾会
选择区号
【网站地图】