99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
JM74X膜片式快开排泥阀_99贵宾会
JM74X膜片式快开排泥阀_99贵宾会
JM74X膜片式快开排泥阀_99贵宾会

JM74X膜片式快开排泥阀

分享

分享到微信

×
排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式阻止阀类阀门 。。。。通常成排装置在沉淀池底部外侧壁,,,用以扫除池底沉淀的泥砂和污物 。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:JM74X
起订量:1
规格:DN100-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

JM74X膜片式快开排泥阀

产品事情原理和用途:


排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,,,液压缸是液体工具 。。。。液体作为动力,,,活塞、阀杆作为开关 。。。。排泥阀必需配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关 。。。。

排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式阻止阀类阀门 。。。。通常成排装置在沉淀池底部外侧壁,,,用以扫除池底沉淀的泥砂和污物 。。。。

常用于都会水厂、污水处置惩罚厂的沉淀池底排放污泥用 。。。。排泥阀的适用介质为原生污水,,,介质的温度一样平常应小于50℃,,,其事情水深小于10米 。。。。排泥阀也用于水处置惩罚工厂做为排放水池内的污泥及废水 。。。。

产品结构特点:

阀盖自带螺杆,,,水深度浅时可直接用手柄操作;;;阀板成锥拱形,,,自带导向,,,开启操作力 。。。;;;螺杆及密封面接纳锡青铜,,,耐腐、耐磨 。。。???捎胧值缌接闷舯栈涮资褂镁傩形⒒刂 。。。。

膜片式液压、气动快开排泥阀一样平常有液压排泥阀和气动角式排泥阀两种 。。。。该阀的主要特点是接纳双室隔膜传念头构替换活塞式,,,无运动磨损 。。。。排泥阀由液压缸和角式阻止阀组合而成,,,液压缸内动力发动瓣升降,,,使阀体通道开或闭,,,以抵达流体通断 。。。。

液压缸的活塞密封件为L型皮碗 。。。。阀瓣与阀座为软密封 。。。。排泥阀接纳液动、气动角式快开排泥阀或手动二位四通换向阀集中控制 。。。。


产品性能参数:

公称压力(MPa)

试验压力(MPa)

液压缸

事情介质

适用温度

适用介质

壳体

密封

1.0

1.5

1.1

清水、气

≤80℃

水、污水

1.6

2.4

1.76

 产品主要零件质料:

零件名称

阀座

阀瓣

阀杆

缸体

活塞板

活塞皮碗

质料牌号

HT200

HT200

不锈钢

HT200

HT200

耐磨丁晴橡胶

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径

D

D1

H

H1

Z-φd

进液管毗连

100

215

180

450

110

8-18

1/2”

150

280

240

490

110

8-23

1/2”

200

335

295

530

110

8-23

1/2”

250

390

350

570

110

12-23

1/2”

300

440

400

610

140

12-23

3/4”

400

565

515

710

140

16-25

1”

500

670

620

810

160

20-25

1”

 




JM74X膜片式快开排泥阀
JM74X膜片式快开排泥阀
JM74X膜片式快开排泥阀
JM74X膜片式快开排泥阀
分享

分享到微信

×
排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式阻止阀类阀门 。。。。通常成排装置在沉淀池底部外侧壁,,,用以扫除池底沉淀的泥砂和污物 。。。。
品牌:上高SHGF
型号:JM74X
起订量:1
规格:DN100-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

JM74X膜片式快开排泥阀

产品事情原理和用途:


排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成,,,液压缸是液体工具 。。。。液体作为动力,,,活塞、阀杆作为开关 。。。。排泥阀必需配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关 。。。。

排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式阻止阀类阀门 。。。。通常成排装置在沉淀池底部外侧壁,,,用以扫除池底沉淀的泥砂和污物 。。。。

常用于都会水厂、污水处置惩罚厂的沉淀池底排放污泥用 。。。。排泥阀的适用介质为原生污水,,,介质的温度一样平常应小于50℃,,,其事情水深小于10米 。。。。排泥阀也用于水处置惩罚工厂做为排放水池内的污泥及废水 。。。。

产品结构特点:

阀盖自带螺杆,,,水深度浅时可直接用手柄操作;;;阀板成锥拱形,,,自带导向,,,开启操作力 。。。;;;螺杆及密封面接纳锡青铜,,,耐腐、耐磨 。。。???捎胧值缌接闷舯栈涮资褂镁傩形⒒刂 。。。。

膜片式液压、气动快开排泥阀一样平常有液压排泥阀和气动角式排泥阀两种 。。。。该阀的主要特点是接纳双室隔膜传念头构替换活塞式,,,无运动磨损 。。。。排泥阀由液压缸和角式阻止阀组合而成,,,液压缸内动力发动瓣升降,,,使阀体通道开或闭,,,以抵达流体通断 。。。。

液压缸的活塞密封件为L型皮碗 。。。。阀瓣与阀座为软密封 。。。。排泥阀接纳液动、气动角式快开排泥阀或手动二位四通换向阀集中控制 。。。。


产品性能参数:

公称压力(MPa)

试验压力(MPa)

液压缸

事情介质

适用温度

适用介质

壳体

密封

1.0

1.5

1.1

清水、气

≤80℃

水、污水

1.6

2.4

1.76

 产品主要零件质料:

零件名称

阀座

阀瓣

阀杆

缸体

活塞板

活塞皮碗

质料牌号

HT200

HT200

不锈钢

HT200

HT200

耐磨丁晴橡胶

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径

D

D1

H

H1

Z-φd

进液管毗连

100

215

180

450

110

8-18

1/2”

150

280

240

490

110

8-23

1/2”

200

335

295

530

110

8-23

1/2”

250

390

350

570

110

12-23

1/2”

300

440

400

610

140

12-23

3/4”

400

565

515

710

140

16-25

1”

500

670

620

810

160

20-25

1”

 




99贵宾会·(中国区)有限公司官网
JM74X膜片式快开排泥阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】