99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
BY200P水用减压阀_99贵宾会
BY200P水用减压阀_99贵宾会
BY200P水用减压阀_99贵宾会

BY200P水用减压阀

分享

分享到微信

×
200P水用减压阀属于先导活塞式减压阀。。。。。。由主阀和导阀两部分组成。。。。。。 本阀门可水平或笔直装置于给水及消防系统或其他清水系统中。。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:BY200P
起订量:1
规格:DN15-65
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       本阀门可水平或笔直装置于给水及消防系统或其他清水系统中。。。。。。在一定流水规模内可控制该阀门出口压力为一相对牢靠值。。。。。。200P型为内螺纹毗连减压阀, , ,,,,具有体型小巧, , ,,,,易于装置等特点, , ,,,,具附有内置式滤网, , ,,,,可利便整体装置作业, , ,,,,阻止杂物梗塞, , ,,,,使其越发清静可靠

       产品结构特点:

       200P水用减压阀属于先导活塞式减压阀。。。。。。由主阀和导阀两部分组成。。。。。。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。。。。。。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调理弹簧等零件组成。。。。。。通过调理调理弹簧压力设定出口压力, , ,,,,使用膜片传感出口压力转变, , ,,,,通过导阀启闭驱动活塞调理主阀节约部位过流面积的巨细!。。。。 , ,,,,实现减压稳压功效。。。。。。


产品性能参数:

型号

  公称压力 PN(Mpa

阀体实验压力 (Mpa

阀座实验压力Mpa

  流速  (M/S

减压规模

200P-10T

1.0

1.5

1.1

6

≤0.7Mpa

200P-16T

1.6

2.4

1.76

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体

滤网、螺母、垫片、弹簧压盖

弹簧

O型圈

质料

铝青铜

不锈钢

60Si2Mn

丁腈橡胶

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通经

尺寸

L

H

H1

15

112

170

130

20

112

183

130

25

135

189

143

32

165

242

195

40

192

273

222

50

231

307

252

65

260

282

210

 



BY200P水用减压阀
BY200P水用减压阀
BY200P水用减压阀
BY200P水用减压阀
分享

分享到微信

×
200P水用减压阀属于先导活塞式减压阀。。。。。。由主阀和导阀两部分组成。。。。。。 本阀门可水平或笔直装置于给水及消防系统或其他清水系统中。。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:BY200P
起订量:1
规格:DN15-65
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       本阀门可水平或笔直装置于给水及消防系统或其他清水系统中。。。。。。在一定流水规模内可控制该阀门出口压力为一相对牢靠值。。。。。。200P型为内螺纹毗连减压阀, , ,,,,具有体型小巧, , ,,,,易于装置等特点, , ,,,,具附有内置式滤网, , ,,,,可利便整体装置作业, , ,,,,阻止杂物梗塞, , ,,,,使其越发清静可靠

       产品结构特点:

       200P水用减压阀属于先导活塞式减压阀。。。。。。由主阀和导阀两部分组成。。。。。。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、缸套、弹簧等零件组成。。。。。。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调理弹簧等零件组成。。。。。。通过调理调理弹簧压力设定出口压力, , ,,,,使用膜片传感出口压力转变, , ,,,,通过导阀启闭驱动活塞调理主阀节约部位过流面积的巨细!。。。。 , ,,,,实现减压稳压功效。。。。。。


产品性能参数:

型号

  公称压力 PN(Mpa

阀体实验压力 (Mpa

阀座实验压力Mpa

  流速  (M/S

减压规模

200P-10T

1.0

1.5

1.1

6

≤0.7Mpa

200P-16T

1.6

2.4

1.76

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体

滤网、螺母、垫片、弹簧压盖

弹簧

O型圈

质料

铝青铜

不锈钢

60Si2Mn

丁腈橡胶

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通经

尺寸

L

H

H1

15

112

170

130

20

112

183

130

25

135

189

143

32

165

242

195

40

192

273

222

50

231

307

252

65

260

282

210

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
BY200P水用减压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】