99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
YA42H清静溢流阀_99贵宾会
YA42H清静溢流阀_99贵宾会
YA42H清静溢流阀_99贵宾会

YA42H清静溢流阀

分享

分享到微信

×
清静溢流阀在系统中起清静;;ぷ饔谩。。当系统压力凌驾划定值时,,清静阀汀开,,将系统中的一部分气体排入大气,,使系统压力不凌驾允许值,,从而包管系统不因压力过高而爆发事故。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:YA42H
起订量:1
规格:DN10-32
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情



YA42H清静溢流阀


产品事情原理和用途:

清静溢流阀在系统中起清静;;ぷ饔谩。。当系统压力凌驾划定值时,,清静阀汀开,,将系统中的一部分气体排入大气,,使系统压力不凌驾允许值,,从而包管系统不因压力过高而爆发事故。。。

YA42H、YA802Y型清静溢流阀适用于事情温度≤200℃的石油、化工以及其它液压运送管路中,,作为装备的超压;;ぷ爸谩。。
 

产品结构特点:

既能战胜通常直动式结构的阀在大流量或99贵宾会力场合受弹簧及阀结构尺寸所限、难以使用及卸流流量对调压误差影响大的弱点,,又能战胜先导式结构的阀反应速率慢、制造本钱高、使用可靠性差的弱点;;同时能减轻上述两种结构阀在开启、关闭时的溢流特征曲线重复性差、粘滞征象严重等状态,,减小阀的压力不迅速区。。。



产品性能参数:

型号

公称压力

开启压力分级

事情温度(℃)

适用介质

AY42H-160 YA802Y-160

16

6.3~16.0

200

水、油品等

AY42H-250 YA802Y-250

25

10.0~25.0

AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600

40.0-60.0

20.0~60.0

 产品主要零件质料:

零件名称

质料

阀体

碳钢

阀座

不锈钢

阀瓣

不锈钢

阀盖

*件

弹簧

50CrVA

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

型号

公称通径
DN

B

D

Z-Φd

M

do

K

L1

Rc

b

ɡ

≈H

YA42H-160
YA42H-250
YA42H-400

10

95

105

4-18

M33×3

10

88

117

Rc3/4〞

25

20

248

15

105

135

6-26

M48×3

15

95

140

Rc1〞

25

25

290

20

135

200

6-29

M56×3

20

145

170

Rc11/2〞

40

30

356

25

140

200

6-29

M64×3

25

145

173

Rc2〞

40

38

440

32

160

210

6-29

M64×3

32

155

181

Rc21/2〞

40

40

520

 




YA42H清静溢流阀
YA42H清静溢流阀
YA42H清静溢流阀
YA42H清静溢流阀
分享

分享到微信

×
清静溢流阀在系统中起清静;;ぷ饔谩。。当系统压力凌驾划定值时,,清静阀汀开,,将系统中的一部分气体排入大气,,使系统压力不凌驾允许值,,从而包管系统不因压力过高而爆发事故。。。
品牌:上高SHGF
型号:YA42H
起订量:1
规格:DN10-32
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情



YA42H清静溢流阀


产品事情原理和用途:

清静溢流阀在系统中起清静;;ぷ饔谩。。当系统压力凌驾划定值时,,清静阀汀开,,将系统中的一部分气体排入大气,,使系统压力不凌驾允许值,,从而包管系统不因压力过高而爆发事故。。。

YA42H、YA802Y型清静溢流阀适用于事情温度≤200℃的石油、化工以及其它液压运送管路中,,作为装备的超压;;ぷ爸谩。。
 

产品结构特点:

既能战胜通常直动式结构的阀在大流量或99贵宾会力场合受弹簧及阀结构尺寸所限、难以使用及卸流流量对调压误差影响大的弱点,,又能战胜先导式结构的阀反应速率慢、制造本钱高、使用可靠性差的弱点;;同时能减轻上述两种结构阀在开启、关闭时的溢流特征曲线重复性差、粘滞征象严重等状态,,减小阀的压力不迅速区。。。



产品性能参数:

型号

公称压力

开启压力分级

事情温度(℃)

适用介质

AY42H-160 YA802Y-160

16

6.3~16.0

200

水、油品等

AY42H-250 YA802Y-250

25

10.0~25.0

AY42H-400 YA802Y-400 YA802Y-600

40.0-60.0

20.0~60.0

 产品主要零件质料:

零件名称

质料

阀体

碳钢

阀座

不锈钢

阀瓣

不锈钢

阀盖

*件

弹簧

50CrVA

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

型号

公称通径
DN

B

D

Z-Φd

M

do

K

L1

Rc

b

ɡ

≈H

YA42H-160
YA42H-250
YA42H-400

10

95

105

4-18

M33×3

10

88

117

Rc3/4〞

25

20

248

15

105

135

6-26

M48×3

15

95

140

Rc1〞

25

25

290

20

135

200

6-29

M56×3

20

145

170

Rc11/2〞

40

30

356

25

140

200

6-29

M64×3

25

145

173

Rc2〞

40

38

440

32

160

210

6-29

M64×3

32

155

181

Rc21/2〞

40

40

520

 




99贵宾会·(中国区)有限公司官网
YA42H清静溢流阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】