99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
H64H 、H64Y电站止回阀_电站阀_99贵宾会
H64H 、H64Y电站止回阀_电站阀_99贵宾会

H64H 、H64Y电站止回阀

分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的H64H 、H64Y电站止回阀用于Class1500~2500Lb、事情温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上。。。。。 。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。 。电站止回阀的阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。。。。。。 。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:H64H 、H64Y
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的H64H 、H64Y电站止回阀用于Class1500~2500Lb、事情温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上。。。。。 。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。 。电站止回阀的阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。 

产品结构特点:

1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,,可与入口装备配备使用。。。。。 。
       2.阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。
       3.支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。
       4.阀门高温耐压部件选用 耐热合金钢制造,,高温性能好,,遭受压力高,,耐用、清静、可靠。。。。。 。
       5.阀瓣、阀座的密封面接纳司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,,耐磨、耐高温,,抗擦伤性能好、使用寿命长。。。。。 。
       6.阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,,镌汰关闭时爆发强烈攻击。。。。。 。
       7.内装式的销轴结构,,减小外走漏点,,使用更可靠。。。。。 。


产品性能参数:

 

公称压力

1.0Mpa-50.0Mp

事情温度

-196℃-650℃

公称通径

DN15-300

法兰标准

GB/T 17241.6

驱动方法

电动,液动,气动,手动

毗连方法

卡箍,卡套,承插焊,对焊,焊接, 法兰,外螺纹,内螺纹

 产品主要零件质料:

 

阀体

WCB

WC1

WC6

WC9

阀盖

25

15CrMoA

12Cr1MoVA

12Cr1MoVA

阀瓣

WCB

WC1

WC6

WC9

摇杆

WCB

WC1

WC6

WC9

阀座

25

15Cr1MoA

12Cr1MoVA

12Cr1MoVA

销轴

1Cr17Ni2

20Cr1Mo1V1A

填料

增强柔性石墨

 H64H 、H64Y电站止回阀_电站阀_99贵宾会

产品主要尺寸:

H64Y-1500Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

2

56

254

282

57

3

64

305

325

57

4

84

406

350

80

5

100

483

425

115

6

126

559

400

180

8

158

711

490

270

10

200

864

540

430

12

250

991

650

630

14

280

1067

710

1400

 

H64Y-2000Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

2

50

330

240

40

3

60

368

305

60

4

80

457

315

95

5

96

533

409

170

6

118

610

465

186

8

147

762

528

415

10

180

914

613

658

12

222

1041

680

1200

14

254

1118

745

1638

 

H64Y-2500Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

3

54

368

297

44

4

70

457

385

110

5

86

533

410

130

6

104

610

455

192

8

130

762

557

466

10

162

914

615

730

12

210

1041

715

1120

14

234

1118

790

1495

16

264

1245

815

1950

18

304

1397

815

2400

 



H64H 、H64Y电站止回阀
H64H 、H64Y电站止回阀
H64H 、H64Y电站止回阀
分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的H64H 、H64Y电站止回阀用于Class1500~2500Lb、事情温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上。。。。。 。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。 。电站止回阀的阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。。。。。。 。
品牌:上海99贵宾会
型号:H64H 、H64Y
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的H64H 、H64Y电站止回阀用于Class1500~2500Lb、事情温度-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上。。。。。 。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。。 。电站止回阀的阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。 

产品结构特点:

1.产品设计制造按ANSIB16.34、E101标准,,可与入口装备配备使用。。。。。 。
       2.阀门中腔接纳压力自紧式密封结构,,内腔压力越高密封性能越好。。。。。 。
       3.支管两头为对焊毗连,,顺应差别的接受要求。。。。。 。
       4.阀门高温耐压部件选用 耐热合金钢制造,,高温性能好,,遭受压力高,,耐用、清静、可靠。。。。。 。
       5.阀瓣、阀座的密封面接纳司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,,耐磨、耐高温,,抗擦伤性能好、使用寿命长。。。。。 。
       6.阀瓣围绕阀座外的销轴旋转,,镌汰关闭时爆发强烈攻击。。。。。 。
       7.内装式的销轴结构,,减小外走漏点,,使用更可靠。。。。。 。


产品性能参数:

 

公称压力

1.0Mpa-50.0Mp

事情温度

-196℃-650℃

公称通径

DN15-300

法兰标准

GB/T 17241.6

驱动方法

电动,液动,气动,手动

毗连方法

卡箍,卡套,承插焊,对焊,焊接, 法兰,外螺纹,内螺纹

 产品主要零件质料:

 

阀体

WCB

WC1

WC6

WC9

阀盖

25

15CrMoA

12Cr1MoVA

12Cr1MoVA

阀瓣

WCB

WC1

WC6

WC9

摇杆

WCB

WC1

WC6

WC9

阀座

25

15Cr1MoA

12Cr1MoVA

12Cr1MoVA

销轴

1Cr17Ni2

20Cr1Mo1V1A

填料

增强柔性石墨

 H64H 、H64Y电站止回阀_电站阀_99贵宾会

产品主要尺寸:

H64Y-1500Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

2

56

254

282

57

3

64

305

325

57

4

84

406

350

80

5

100

483

425

115

6

126

559

400

180

8

158

711

490

270

10

200

864

540

430

12

250

991

650

630

14

280

1067

710

1400

 

H64Y-2000Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

2

50

330

240

40

3

60

368

305

60

4

80

457

315

95

5

96

533

409

170

6

118

610

465

186

8

147

762

528

415

10

180

914

613

658

12

222

1041

680

1200

14

254

1118

745

1638

 

H64Y-2500Lb

 

规格DN

in

d

L

H

重量(mm)

mm

3

54

368

297

44

4

70

457

385

110

5

86

533

410

130

6

104

610

455

192

8

130

762

557

466

10

162

914

615

730

12

210

1041

715

1120

14

234

1118

790

1495

16

264

1245

815

1950

18

304

1397

815

2400

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
H64H 、H64Y电站止回阀_电站阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】