99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
QR743R低压模式水冷热风阀_99贵宾会
QR743R低压模式水冷热风阀_99贵宾会
QR743R低压模式水冷热风阀_99贵宾会
QR743R低压模式水冷热风阀

分享到微信

×
QR743R、QR743fR型式阀门为液压装置驱动,,,,,,液压装置装置在与阀门主体相联的传动架上,,,,,,传动架装有发动阀杆做升降运动的链条和镌汰驱动力的平衡配重。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:QR743R
起订量:1
规格:DN800-1800
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

  产品事情原理和用途:

          QR743R、QR743fR型式阀门为液压装置驱动,,,,,,液压装置装置在与阀门主体相联的传动架上,,,,,,传动架装有发动阀杆做升降运动的链条和镌汰驱动力的平衡配重。。。

          产品结构特点:

          1、适用于高温低压介质管道中,,,,,, 起切断作用,,,,,, 用作热风预热炉的燃烧阀。。。

          2、驱动方法: 卷扬传动、 液压传动、 电传动或凭证客户要求。。。

          3、全焊接结构: 楔块压紧、 自动密封。。。

          4、阀体、 阀板内衬隔热质料。。。

          5、阀杆、 阀盖间为浮动密封。。。

          6、下排污可凭证客户要求设置成圆管排污或方箱排污,,,,,, 推荐选用圆管排污方法。。。

          7、主要材质: Q235、 20g、 0Cr18Ni9、 耐热钢。。。


产品性能参数:

 

公称通径(mm)

DN800~DN1800

事情压力(MPa)

≤ 0.02

启闭压差(MPa)

≤ 0.01

适用温度(℃)

≤ 1350

适用介质

热风

冷却水压力(MPa)

0.25~0.8

冷却水量(t/h)

阀体:25~100

阀板:15~50

 产品主要零件质料:

 

零件名称

阀体

阀板

阀轴

质料

碳钢

碳钢

碳钢、不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

L

D

D1

b

n-d

S

H

H1

L1

L2

L3

阀体

进水口

阀体出水口

阀板进

出水口

阀盖进

出水口

阀体楔块处

收支水口

参考质量

(kg)

800

600

1700

1620

50

40-34

1015

5600

4300

1800

1255

580

4-R11/4

2-R2

2-Rc2

1/2

7000

1000

650

1870

1770

48-34

1270

6140

5055

1990

1390

615

8500

1100

2460

2330

48-39

1360

6600

5180

2050

1420

680

4-R2

4-R1 1/2

2-Rc2

2-R

1/2

R3/4

10500

1200

2600

2430

52-39

1550

7600

5950

2270

1580

975

2-R2

11230

1300

700

60

52-45

1650

7985

6350

2490

1800

620

4-R2 1/2

2-Rc2

1/2

15900

1400

2736

2626

70

48-52

1740

8160

6490

2505

1755

700

4-Φ50

15750

1500

2810

2720

52-56

1850

8785

7015

2790

1950

880

4-R2

4-R2 1/2

2-Rc3

1/2

19900

1800

2960

2850

60-60

2040

9475

7805

3175

2180

820

4-Φ50

 

23200

 



QR743R低压模式水冷热风阀
QR743R低压模式水冷热风阀
QR743R低压模式水冷热风阀

QR743R低压模式水冷热风阀

分享到微信

×
QR743R、QR743fR型式阀门为液压装置驱动,,,,,,液压装置装置在与阀门主体相联的传动架上,,,,,,传动架装有发动阀杆做升降运动的链条和镌汰驱动力的平衡配重。。。
品牌:上高SHGF
型号:QR743R
起订量:1
规格:DN800-1800
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

  产品事情原理和用途:

          QR743R、QR743fR型式阀门为液压装置驱动,,,,,,液压装置装置在与阀门主体相联的传动架上,,,,,,传动架装有发动阀杆做升降运动的链条和镌汰驱动力的平衡配重。。。

          产品结构特点:

          1、适用于高温低压介质管道中,,,,,, 起切断作用,,,,,, 用作热风预热炉的燃烧阀。。。

          2、驱动方法: 卷扬传动、 液压传动、 电传动或凭证客户要求。。。

          3、全焊接结构: 楔块压紧、 自动密封。。。

          4、阀体、 阀板内衬隔热质料。。。

          5、阀杆、 阀盖间为浮动密封。。。

          6、下排污可凭证客户要求设置成圆管排污或方箱排污,,,,,, 推荐选用圆管排污方法。。。

          7、主要材质: Q235、 20g、 0Cr18Ni9、 耐热钢。。。


产品性能参数:

 

公称通径(mm)

DN800~DN1800

事情压力(MPa)

≤ 0.02

启闭压差(MPa)

≤ 0.01

适用温度(℃)

≤ 1350

适用介质

热风

冷却水压力(MPa)

0.25~0.8

冷却水量(t/h)

阀体:25~100

阀板:15~50

 产品主要零件质料:

 

零件名称

阀体

阀板

阀轴

质料

碳钢

碳钢

碳钢、不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

DN

L

D

D1

b

n-d

S

H

H1

L1

L2

L3

阀体

进水口

阀体出水口

阀板进

出水口

阀盖进

出水口

阀体楔块处

收支水口

参考质量

(kg)

800

600

1700

1620

50

40-34

1015

5600

4300

1800

1255

580

4-R11/4

2-R2

2-Rc2

1/2

7000

1000

650

1870

1770

48-34

1270

6140

5055

1990

1390

615

8500

1100

2460

2330

48-39

1360

6600

5180

2050

1420

680

4-R2

4-R1 1/2

2-Rc2

2-R

1/2

R3/4

10500

1200

2600

2430

52-39

1550

7600

5950

2270

1580

975

2-R2

11230

1300

700

60

52-45

1650

7985

6350

2490

1800

620

4-R2 1/2

2-Rc2

1/2

15900

1400

2736

2626

70

48-52

1740

8160

6490

2505

1755

700

4-Φ50

15750

1500

2810

2720

52-56

1850

8785

7015

2790

1950

880

4-R2

4-R2 1/2

2-Rc3

1/2

19900

1800

2960

2850

60-60

2040

9475

7805

3175

2180

820

4-Φ50

 

23200

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
QR743R低压模式水冷热风阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】