99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
钻井99贵宾会泥浆闸阀_99贵宾会
钻井99贵宾会泥浆闸阀_99贵宾会
钻井99贵宾会泥浆闸阀_99贵宾会

钻井99贵宾会泥浆闸阀

分享

分享到微信

×
99贵宾会泥浆闸阀有非金属密封和金属密封两种,,,主要用于油矿钻井泥浆循环系统装备,,,控制泥浆流通与关闭
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN50-100
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

99贵宾会泥浆闸阀有非金属密封和金属密封两种,,,主要用于油矿钻井泥浆循环系统装备,,,控制泥浆流通与关闭,毗连形式为梯形螺纹或法兰式,,,装置快速利便,,,钢性强,,,清静可靠,,,阀座与闸板密封效果好,,,开启轻盈。。。。。阀门两头与管道毗连密封,,,接纳球面运动接触与0型橡胶密封圈相连系的运动讨论,,,产品结构性能可靠,,,特殊适用于管道两头中心要求不高的场合。。。。。

适用于钻井历程中对泥浆混淆物控制的阀——简称泥浆阀,,,属于99贵宾会阀门手艺领域。。。。。该阀包括有进、出液端的阀体,,,阀体的进、出液端之间的阀座中装有平板闸板,,,平板闸板的上端与阀杆衔接,,,所述阀杆与手轮通过螺纹副毗连,,,其刷新之处在于:阀座由包覆橡胶的两圆环内骨架及支持环组成通道,,,其水平截面呈长轴与液流偏向一致的椭圆形,,,嵌装在阀体进、出液端之间的盲孔中,,,包覆橡胶的两圆环内骨架之间留有宽度小于平板闸板厚度的圆弧槽。。。。。由于椭圆形截面的阀座与阀体上的盲孔形成过盈配合,,,镌汰与阀体大面积过赢,,,因此爆发了理想的密封效果,,,而阀座中的圆环内骨架则恒久坚持着阀座的基本形状,,,使其具有足够的使用寿命。。。。。

产品结构特点:

1、闸板下部开有导流孔。。。。。

2、阀体承载能力高。。。。。

3、通道为直通式流阻力小。。。。。

4、密封可靠,,,磨擦力小。。。。。

5、双重密封。。。。。

6、实现流量的恣意调理。。。。。

7、接纳浮动阀座,,,双向启闭,,,密封可靠,,,启闭无邪。。。。。


产品性能参数:

 

事情温度

≤110℃

阀体质料

碳钢、合金钢

适用介质

泥浆、水

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

公称通径

DN(mm)

尺寸(mm)

重量

(Kg)

DN

L

L1

Tr

SR

H

H1

DO

50

47

212

30

120×6

40

364

312

440

60

65

57

235

30

130×6

40

402

330

480

75

80

70

267

35

150×6

60

495

41 1

500

90

100

92

330

45

180×8

74

543

443

500

110

 



钻井99贵宾会泥浆闸阀
钻井99贵宾会泥浆闸阀
钻井99贵宾会泥浆闸阀
钻井99贵宾会泥浆闸阀
分享

分享到微信

×
99贵宾会泥浆闸阀有非金属密封和金属密封两种,,,主要用于油矿钻井泥浆循环系统装备,,,控制泥浆流通与关闭
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN50-100
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

99贵宾会泥浆闸阀有非金属密封和金属密封两种,,,主要用于油矿钻井泥浆循环系统装备,,,控制泥浆流通与关闭,毗连形式为梯形螺纹或法兰式,,,装置快速利便,,,钢性强,,,清静可靠,,,阀座与闸板密封效果好,,,开启轻盈。。。。。阀门两头与管道毗连密封,,,接纳球面运动接触与0型橡胶密封圈相连系的运动讨论,,,产品结构性能可靠,,,特殊适用于管道两头中心要求不高的场合。。。。。

适用于钻井历程中对泥浆混淆物控制的阀——简称泥浆阀,,,属于99贵宾会阀门手艺领域。。。。。该阀包括有进、出液端的阀体,,,阀体的进、出液端之间的阀座中装有平板闸板,,,平板闸板的上端与阀杆衔接,,,所述阀杆与手轮通过螺纹副毗连,,,其刷新之处在于:阀座由包覆橡胶的两圆环内骨架及支持环组成通道,,,其水平截面呈长轴与液流偏向一致的椭圆形,,,嵌装在阀体进、出液端之间的盲孔中,,,包覆橡胶的两圆环内骨架之间留有宽度小于平板闸板厚度的圆弧槽。。。。。由于椭圆形截面的阀座与阀体上的盲孔形成过盈配合,,,镌汰与阀体大面积过赢,,,因此爆发了理想的密封效果,,,而阀座中的圆环内骨架则恒久坚持着阀座的基本形状,,,使其具有足够的使用寿命。。。。。

产品结构特点:

1、闸板下部开有导流孔。。。。。

2、阀体承载能力高。。。。。

3、通道为直通式流阻力小。。。。。

4、密封可靠,,,磨擦力小。。。。。

5、双重密封。。。。。

6、实现流量的恣意调理。。。。。

7、接纳浮动阀座,,,双向启闭,,,密封可靠,,,启闭无邪。。。。。


产品性能参数:

 

事情温度

≤110℃

阀体质料

碳钢、合金钢

适用介质

泥浆、水

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

公称通径

DN(mm)

尺寸(mm)

重量

(Kg)

DN

L

L1

Tr

SR

H

H1

DO

50

47

212

30

120×6

40

364

312

440

60

65

57

235

30

130×6

40

402

330

480

75

80

70

267

35

150×6

60

495

41 1

500

90

100

92

330

45

180×8

74

543

443

500

110

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
钻井99贵宾会泥浆闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】