99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
阀套式排污阀_99贵宾会
阀套式排污阀_99贵宾会
阀套式排污阀_99贵宾会
阀套式排污阀

分享到微信

×
阀套式排污阀接纳笼式速宫节约装置可使下游流体的阀削弱和澡音镌汰,密封接纳双重密封结构使阀门密封抵达无走漏,,,, ,具有使用寿命耐久耐用。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN25-250
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 阀套式排污阀

产品事情原理和用途:

       1、阀门开启(排污历程)
  a.逆时针转下手轮阀杆发动阀芯逐渐上移,,,, ,密封面脱开,,,, ,阀芯上的导流座逐渐移出阀座内孔,,,, ,形成窄缝间隙,,,, ,介质通过阀座上的对称节约孔进入阀座内部,,,, ,少量介质可通过窄缝流出,,,, ,逐渐降低系统压力。。
  b.继续逆时针转下手轮,,,, ,阀芯向上运动,,,, ,导流座上的节约孔移出阀座内腔,,,, ,较多的介质通过导流座和阀套节约后顺遂倾轧。。
  c.继续逆时针转下手轮,,,, ,阀芯向上移至全开位置,,,, ,此时,,,, ,介质压力降低,,,, ,大宗杂质可直接从阀套节约孔处倾轧,,,, ,并在倒置的密封座处形成涡流,,,, ,一直清洁密封面,,,, ,避免杂质粘附在密封面上。。
       2、阀门关闭历程:
  a.顺时针转动阀门,,,, ,阀杆发动阀芯下移,,,, ,此时排污已竣事,,,, ,系统压力较低,,,, ,阀套上的节约孔面积逐渐减。。,, ,导向套靠近阀座,,,, ,并改变介质流向,,,, ,介质经节约后以一定速率通过阀芯和阀做密封面,,,, ,逐渐增强对密封面的清洁力度。。
  b.继续转下手轮,,,, ,阀芯上的导流座进入阀座内孔,,,, ,形成窄缝节约,,,, ,由于排污靠近竣事,,,, ,介质中杂质已经较少,,,, ,导向套和阀座间的窄缝阻止了剩余的细小杂质流入密封面,,,, ,介质通过窄缝快速流出,,,, ,完全清扫密封面,,,, ,包管密封副接触时抵达零走漏。。
  c.继续转下手轮,,,, ,阀芯和密封座接触。。实现密封。。

       产品结构特点:

       阀套式排污阀接纳笼式速宫节约装置可使下游流体的阀削弱和澡音镌汰,,,, ,活塞式复合密封,,,, ,把密封和节约区域疏散,,,, ,使密封副镌汰冲蚀,,,, ,密封接纳双重密封结构使阀门密封抵达无走漏,,,, ,具有使用寿命耐久耐用。。

产品性能参数:

压力品级

常温下压力试验(MPa)

适用温度℃

适用介质

密封

上密封

壳体

气体密封

“G”型

“D”型

通俗型

抗硫型

基本型

公称压力PN(MPa)

1.6

1.76

1.76

2.4

0.6

-29~250

-46~121

-29~121

含H 2 S和Co 2 〉500Mg/m 3 的介质

石油、自然气、水等

2.5

2.75

2.75

3.75

0.6

4.0

4.4

4.4

6.0

0.6

6.4

7.04

7.04

9.6

0.6

10.0

11.0

11.0

15.0

0.6

16.0

17.6

17.6

24.0

0.6

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、阀盖

阀瓣

阀杆

阀座

阀杆螺母

密封圈

填料

密封指

基本名称

WCB

合金钢(特殊处置惩罚)

不锈钢

合金钢(特殊处置惩罚)

铝青铜

填充聚四氟乙烯

填充聚四氟乙烯膨胀石墨

耐油密封脂

抗硫型

抗硫不锈钢

抗硫密封脂

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网


产品主要尺寸:

 

公称压力PN(MPa)

尺寸(mm)

DN(mm)

25

40

50

80

100

150

200

250

1.6

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

484

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

18

25

28

53

62

128

168

289

2.5

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

433

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

18

25

28

57

69

145

188

315

4.0

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

433

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

21

31

35

70

85

172

219

378

6.4

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

244

250

254

346

409

521

641

705

H1

86

108

86

120

152

215

299

420

D0

180

250

300

350

350

400

500

500

重量(Kg)

21

37

42

84

100

208

265

452

10.0

L

230

260

300

380

430

559

660

787

H

245

265

287

409

433

531

709

817

H1

78

106

110

152

169

225

321

399

D0

200

250

300

350

250

400

500

500

重量(Kg)

30

44

58

95

125

245

316

540

16.0

L

230

260

300

390

450

 

 

 

H

215

265

237

414

440

 

 

 

H1

78

105

110

155

175

 

 

 

D0

200

250

300

350

350

 

 

 

重量(Kg)

36

54

69

120

150

 

 

 

 



阀套式排污阀
阀套式排污阀
阀套式排污阀

阀套式排污阀

分享到微信

×
阀套式排污阀接纳笼式速宫节约装置可使下游流体的阀削弱和澡音镌汰,密封接纳双重密封结构使阀门密封抵达无走漏,,,, ,具有使用寿命耐久耐用。。
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN25-250
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 阀套式排污阀

产品事情原理和用途:

       1、阀门开启(排污历程)
  a.逆时针转下手轮阀杆发动阀芯逐渐上移,,,, ,密封面脱开,,,, ,阀芯上的导流座逐渐移出阀座内孔,,,, ,形成窄缝间隙,,,, ,介质通过阀座上的对称节约孔进入阀座内部,,,, ,少量介质可通过窄缝流出,,,, ,逐渐降低系统压力。。
  b.继续逆时针转下手轮,,,, ,阀芯向上运动,,,, ,导流座上的节约孔移出阀座内腔,,,, ,较多的介质通过导流座和阀套节约后顺遂倾轧。。
  c.继续逆时针转下手轮,,,, ,阀芯向上移至全开位置,,,, ,此时,,,, ,介质压力降低,,,, ,大宗杂质可直接从阀套节约孔处倾轧,,,, ,并在倒置的密封座处形成涡流,,,, ,一直清洁密封面,,,, ,避免杂质粘附在密封面上。。
       2、阀门关闭历程:
  a.顺时针转动阀门,,,, ,阀杆发动阀芯下移,,,, ,此时排污已竣事,,,, ,系统压力较低,,,, ,阀套上的节约孔面积逐渐减。。,, ,导向套靠近阀座,,,, ,并改变介质流向,,,, ,介质经节约后以一定速率通过阀芯和阀做密封面,,,, ,逐渐增强对密封面的清洁力度。。
  b.继续转下手轮,,,, ,阀芯上的导流座进入阀座内孔,,,, ,形成窄缝节约,,,, ,由于排污靠近竣事,,,, ,介质中杂质已经较少,,,, ,导向套和阀座间的窄缝阻止了剩余的细小杂质流入密封面,,,, ,介质通过窄缝快速流出,,,, ,完全清扫密封面,,,, ,包管密封副接触时抵达零走漏。。
  c.继续转下手轮,,,, ,阀芯和密封座接触。。实现密封。。

       产品结构特点:

       阀套式排污阀接纳笼式速宫节约装置可使下游流体的阀削弱和澡音镌汰,,,, ,活塞式复合密封,,,, ,把密封和节约区域疏散,,,, ,使密封副镌汰冲蚀,,,, ,密封接纳双重密封结构使阀门密封抵达无走漏,,,, ,具有使用寿命耐久耐用。。

产品性能参数:

压力品级

常温下压力试验(MPa)

适用温度℃

适用介质

密封

上密封

壳体

气体密封

“G”型

“D”型

通俗型

抗硫型

基本型

公称压力PN(MPa)

1.6

1.76

1.76

2.4

0.6

-29~250

-46~121

-29~121

含H 2 S和Co 2 〉500Mg/m 3 的介质

石油、自然气、水等

2.5

2.75

2.75

3.75

0.6

4.0

4.4

4.4

6.0

0.6

6.4

7.04

7.04

9.6

0.6

10.0

11.0

11.0

15.0

0.6

16.0

17.6

17.6

24.0

0.6

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、阀盖

阀瓣

阀杆

阀座

阀杆螺母

密封圈

填料

密封指

基本名称

WCB

合金钢(特殊处置惩罚)

不锈钢

合金钢(特殊处置惩罚)

铝青铜

填充聚四氟乙烯

填充聚四氟乙烯膨胀石墨

耐油密封脂

抗硫型

抗硫不锈钢

抗硫密封脂

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网


产品主要尺寸:

 

公称压力PN(MPa)

尺寸(mm)

DN(mm)

25

40

50

80

100

150

200

250

1.6

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

484

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

18

25

28

53

62

128

168

289

2.5

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

433

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

18

25

28

57

69

145

188

315

4.0

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

243

265

346

409

433

521

594

621

H1

86

108

115

146

163

202

292

355

D0

180

250

250

300

300

350

350

400

重量(Kg)

21

31

35

70

85

172

219

378

6.4

L

216

230

230

310

350

480

600

730

H

244

250

254

346

409

521

641

705

H1

86

108

86

120

152

215

299

420

D0

180

250

300

350

350

400

500

500

重量(Kg)

21

37

42

84

100

208

265

452

10.0

L

230

260

300

380

430

559

660

787

H

245

265

287

409

433

531

709

817

H1

78

106

110

152

169

225

321

399

D0

200

250

300

350

250

400

500

500

重量(Kg)

30

44

58

95

125

245

316

540

16.0

L

230

260

300

390

450

 

 

 

H

215

265

237

414

440

 

 

 

H1

78

105

110

155

175

 

 

 

D0

200

250

300

350

350

 

 

 

重量(Kg)

36

54

69

120

150

 

 

 

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
阀套式排污阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】