99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀_99贵宾会
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀_99贵宾会
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀_99贵宾会

DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀

分享

分享到微信

×
低温99贵宾会阻止阀启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:DJ61Y-160P
起订量:1
规格:DN10-50
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀

产品事情原理和用途:


99贵宾会阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。

低温99贵宾会阻止阀应用于气体液化装备、空分装备;;;自然气液化、储运装备;;;液态氧、氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车;;;变压吸附制氧、氮装备。。。应用于能源、石化、冶金、航天、核工业、铁道等行业等行业。。。

产品结构特点:

1、结构简朴,,制造和维修较量利便;;;

2、事情行程。。。,启闭时间短;;;

3、密封性好,,密封面间磨擦力。。。,寿命较大;;;

4、流体阻力大,,开启和关闭时所需力较大;;;

5、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质;;;

6、调理性能较差。。。


产品性能参数:

 

公称通径

DN10mm~50mm

公称压力

PN16.0MPa

适用介质

液氧、液氮、液氩、液化自然气、

液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度

-196℃~+150℃

 产品主要零件质料:

 

阀体、阀盖

0Cr18Ni9

阀瓣、阀杆

0Cr18Ni9

密封圈

T2

填料

PTFE

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀

重量

(kg)

产品代号

通径

DN(mm)

尺      寸(mm)

H开

H关

D1

D2

L

A

D0

861DJ10

10

258

250

10

14.5

10

80

160

7.0

861DJ15

15

258

250

15

22.5

10

110

160

7.2

861DJ20

20

322

310

20

28.5

10

120

250

11.1

861DJ25

25

322

310

25

34.5

15

120

250

11.4

861DJ40

40

390

370

40

49.5

15

180

400

22.8

861DJ50

50

390

370

50

61.5

15

200

450

23.3

 



DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀
分享

分享到微信

×
低温99贵宾会阻止阀启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。
品牌:上高SHGF
型号:DJ61Y-160P
起订量:1
规格:DN10-50
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀

产品事情原理和用途:


99贵宾会阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。

低温99贵宾会阻止阀应用于气体液化装备、空分装备;;;自然气液化、储运装备;;;液态氧、氮、氩、氢、二氧化碳低温贮槽及槽车;;;变压吸附制氧、氮装备。。。应用于能源、石化、冶金、航天、核工业、铁道等行业等行业。。。

产品结构特点:

1、结构简朴,,制造和维修较量利便;;;

2、事情行程。。。,启闭时间短;;;

3、密封性好,,密封面间磨擦力。。。,寿命较大;;;

4、流体阻力大,,开启和关闭时所需力较大;;;

5、不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质;;;

6、调理性能较差。。。


产品性能参数:

 

公称通径

DN10mm~50mm

公称压力

PN16.0MPa

适用介质

液氧、液氮、液氩、液化自然气、

液态二氧化碳、液态丙烷等

适用温度

-196℃~+150℃

 产品主要零件质料:

 

阀体、阀盖

0Cr18Ni9

阀瓣、阀杆

0Cr18Ni9

密封圈

T2

填料

PTFE

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

产品型号

DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀

重量

(kg)

产品代号

通径

DN(mm)

尺      寸(mm)

H开

H关

D1

D2

L

A

D0

861DJ10

10

258

250

10

14.5

10

80

160

7.0

861DJ15

15

258

250

15

22.5

10

110

160

7.2

861DJ20

20

322

310

20

28.5

10

120

250

11.1

861DJ25

25

322

310

25

34.5

15

120

250

11.4

861DJ40

40

390

370

40

49.5

15

180

400

22.8

861DJ50

50

390

370

50

61.5

15

200

450

23.3

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
DJ61Y-160P低温99贵宾会阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】