99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
H44H美标止回阀_99贵宾会
H44H美标止回阀_99贵宾会
H44H美标止回阀_99贵宾会

H44H美标止回阀

分享

分享到微信

×
美标止回阀严酷按 API 6D 标准设计制造, , ,,,,销轴与阀瓣毗毗邻纳内装式结构, , ,,,,性能优良, , ,,,,密封可靠。。。产品应用于石油、化工、制药、电力行业等种种工况的管路上。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:H44H
起订量:1
规格:DN50-600
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

  产品事情原理与用途:

        止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。。。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启, , ,,,,流体从入口侧流向出口侧。。。当入口侧压力低于出口侧时, , ,,,,阀瓣在流体压差、自己重力等因素作用下自动关闭以避免流体倒流。。。

       美标止回阀严酷按 API 6D 标准设计制造, , ,,,,销轴与阀瓣毗毗邻纳内装式结构, , ,,,,性能优良, , ,,,,密封可靠。。。产品应用于石油、化工、制药、电力行业等种种工况的管路上。。。

         产品结构特点:

1、选材考究, , ,,,,切合海内、外相关标准, , ,,,,质料的 质量高。。。
2、密封副配对先进合理, , ,,,,阀瓣、阀座密封面接纳铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成, , ,,,,耐磨、耐高温、耐侵蚀、抗擦伤性能好, , ,,,,使用寿命长。。。
3、产品按标准GB/T12235设计制造。。。
4、可接纳种种配管法兰标准及法兰密封型式, , ,,,,知足种种工程需要及用户要求。。。
5、阀体质料品种齐全, , ,,,,垫片可凭证现实工况或用户要求合理选配, , ,,,,能适用于种种压力、温度及介质工况。。。


 产品性能参数:

试验压力/Mpa

公称压力( Lb )

150

300

400

600

壳体试验

3.0

7.5

10.2

15.0

密封试验

2.2

5.5

7.5

11.0

阀体质料

WCB(C)

CF8(P)

CF 8M (R)

WC6/WC9(V)

事情温度 / ℃

≤ 425

≤ 100

≤ 100

≤ 550

适用介质

水、蒸汽、油品

硝酸类

醋酸类

水、蒸汽

 

 产品主要零件质料:

  名称 Name

质料 Material

阀体 Body
阀盖 Bonnet
阀瓣 Wedge
摇杆 Arm
支架 Yoke

A216WCB

A352 LCB

A217WC6

A217WC9

A217 C5

A351 CF8

A351 CF8M

A351 CF3

A351 CF3M

销轴 Arm Pin

A182 F6

A182 F304

A182 F316

A182 F304L

A182 F316L

螺柱 Bonnet Boll

A193-B7 A320-L7 A193-B8

螺母 Nut

A194-2H A194-7 A194-8 

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

产品型号

Type

NPS

DN

主要形状和毗连尺寸Main external and connection dimension

重量

WT(kg)

in

mm

L

D

D1

D2

b

z-Фd

H

H44H-150Lb

H44W-150LbP

H44Y-150LbP

H44Y-150LbR

H44Y-150LbPL

H44Y-150LbRL

2"

50

203

152

120.6

92

19

4-Ф19

161

17

21/2"

65

216

178

139.7

105

22

4-Ф19

180

23

3"

80

241

190

152.4

127

24

4-Ф19

190

33

4"

100

292

229

190.50

157

24

8-Ф19

203

44

5"

125

330

254

215.9

186

24

8-Ф22

229

62

6"

150

356

279

241.3

216

25

8-Ф22

257

78

8"

200

495

343

298.4

270

29

8-Ф22

292

137

10"

250

622

406

362

324

30

12-Ф25

355

207

12"

300

698

483

431.8

381

32

12-Ф25

396

279

14"

350

787

533

476.2

413

35

12-Ф29

445

387

16"

400

864

597

539.8

470

37

16-Ф29

490

446

18"

450

978

635

577.8

533

40

16-Ф32

520

621

20"

500

978

698

635

584

43

20-Ф32

546

770

24"

600

1295

813

749.3

692

48

20-Ф35

880

970

H44H-300Lb

H44W-300LbP

H44Y-300LbP

H44Y-300LbR

H44Y-300LbPL

H44Y-300LbRL

2"

50

267

165

127

92

22

8-Ф19

179.5

20

21/2"

65

292

190

149.4

105

25

8-Ф22

190

24

3"

80

318

210

168.1

127

29

8-Ф22

212.4

40

4"

100

356

254

200.2

157

32

8-Ф22

246

51

5"

125

400

279

235

186

35

12-Ф22

 

65

6"

150

444

318

269.7

216

37

12-Ф25

292

90

8"

200

533

381

330.2

270

41

16-Ф29

328

175

10"

250

622

444

387.4

324

48

16-Ф32

378.6

210

12"

300

711

521

450.6

381

51

20-Ф32

420

286

14"

350

838

584

514.4

413

54

20-Ф35

530

400

16"

400

864

648

571.5

470

57

20-Ф35

584

550

18"

450

978

711

628.6

533

60

24-Ф35

610

700

20"

500

1016

775

685.8

584

64

24-Ф41

860

860

24"

600

1346

914

812.8

692

70

28-Ф44

203

1931

H44H-600Lb

H44W-600LbP

H44Y-600LbP

H44Y-600LbR

H44Y-600LbPL

H44Y-600LbRL

2"

50

292

165

127

92

25

8-Ф19

203

34

21/2"

65

330

190

150

105

29

8-Ф22

229

45

3"

80

356

210

168

127

32

8-Ф22

235

63

4"

100

432

273

216

157

38

8-Ф25

286

114

5"

125

508

330

266

186

44

8-Ф29

292

160

6"

150

559

356

292

216

48

12-Ф29

330

207

8"

200

660

419

349

270

56

12-Ф32

381

387

10"

250

787

508

432

324

64

16-Ф35

457

580

12"

300

838

559

489

381

67

20-Ф35

584

778

14"

350

889

603

527

413

70

20-Ф38

635

869

16"

400

991

686

603

470

76

20-Ф41

684

138

 



H44H美标止回阀
H44H美标止回阀
H44H美标止回阀
H44H美标止回阀
分享

分享到微信

×
美标止回阀严酷按 API 6D 标准设计制造, , ,,,,销轴与阀瓣毗毗邻纳内装式结构, , ,,,,性能优良, , ,,,,密封可靠。。。产品应用于石油、化工、制药、电力行业等种种工况的管路上。。。
品牌:上高SHGF
型号:H44H
起订量:1
规格:DN50-600
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

  产品事情原理与用途:

        止回阀是能自动阻止流体倒流的阀门。。。止回阀的阀瓣在流体压力作用下开启, , ,,,,流体从入口侧流向出口侧。。。当入口侧压力低于出口侧时, , ,,,,阀瓣在流体压差、自己重力等因素作用下自动关闭以避免流体倒流。。。

       美标止回阀严酷按 API 6D 标准设计制造, , ,,,,销轴与阀瓣毗毗邻纳内装式结构, , ,,,,性能优良, , ,,,,密封可靠。。。产品应用于石油、化工、制药、电力行业等种种工况的管路上。。。

         产品结构特点:

1、选材考究, , ,,,,切合海内、外相关标准, , ,,,,质料的 质量高。。。
2、密封副配对先进合理, , ,,,,阀瓣、阀座密封面接纳铁基合金或司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊面成, , ,,,,耐磨、耐高温、耐侵蚀、抗擦伤性能好, , ,,,,使用寿命长。。。
3、产品按标准GB/T12235设计制造。。。
4、可接纳种种配管法兰标准及法兰密封型式, , ,,,,知足种种工程需要及用户要求。。。
5、阀体质料品种齐全, , ,,,,垫片可凭证现实工况或用户要求合理选配, , ,,,,能适用于种种压力、温度及介质工况。。。


 产品性能参数:

试验压力/Mpa

公称压力( Lb )

150

300

400

600

壳体试验

3.0

7.5

10.2

15.0

密封试验

2.2

5.5

7.5

11.0

阀体质料

WCB(C)

CF8(P)

CF 8M (R)

WC6/WC9(V)

事情温度 / ℃

≤ 425

≤ 100

≤ 100

≤ 550

适用介质

水、蒸汽、油品

硝酸类

醋酸类

水、蒸汽

 

 产品主要零件质料:

  名称 Name

质料 Material

阀体 Body
阀盖 Bonnet
阀瓣 Wedge
摇杆 Arm
支架 Yoke

A216WCB

A352 LCB

A217WC6

A217WC9

A217 C5

A351 CF8

A351 CF8M

A351 CF3

A351 CF3M

销轴 Arm Pin

A182 F6

A182 F304

A182 F316

A182 F304L

A182 F316L

螺柱 Bonnet Boll

A193-B7 A320-L7 A193-B8

螺母 Nut

A194-2H A194-7 A194-8 

  99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

产品型号

Type

NPS

DN

主要形状和毗连尺寸Main external and connection dimension

重量

WT(kg)

in

mm

L

D

D1

D2

b

z-Фd

H

H44H-150Lb

H44W-150LbP

H44Y-150LbP

H44Y-150LbR

H44Y-150LbPL

H44Y-150LbRL

2"

50

203

152

120.6

92

19

4-Ф19

161

17

21/2"

65

216

178

139.7

105

22

4-Ф19

180

23

3"

80

241

190

152.4

127

24

4-Ф19

190

33

4"

100

292

229

190.50

157

24

8-Ф19

203

44

5"

125

330

254

215.9

186

24

8-Ф22

229

62

6"

150

356

279

241.3

216

25

8-Ф22

257

78

8"

200

495

343

298.4

270

29

8-Ф22

292

137

10"

250

622

406

362

324

30

12-Ф25

355

207

12"

300

698

483

431.8

381

32

12-Ф25

396

279

14"

350

787

533

476.2

413

35

12-Ф29

445

387

16"

400

864

597

539.8

470

37

16-Ф29

490

446

18"

450

978

635

577.8

533

40

16-Ф32

520

621

20"

500

978

698

635

584

43

20-Ф32

546

770

24"

600

1295

813

749.3

692

48

20-Ф35

880

970

H44H-300Lb

H44W-300LbP

H44Y-300LbP

H44Y-300LbR

H44Y-300LbPL

H44Y-300LbRL

2"

50

267

165

127

92

22

8-Ф19

179.5

20

21/2"

65

292

190

149.4

105

25

8-Ф22

190

24

3"

80

318

210

168.1

127

29

8-Ф22

212.4

40

4"

100

356

254

200.2

157

32

8-Ф22

246

51

5"

125

400

279

235

186

35

12-Ф22

 

65

6"

150

444

318

269.7

216

37

12-Ф25

292

90

8"

200

533

381

330.2

270

41

16-Ф29

328

175

10"

250

622

444

387.4

324

48

16-Ф32

378.6

210

12"

300

711

521

450.6

381

51

20-Ф32

420

286

14"

350

838

584

514.4

413

54

20-Ф35

530

400

16"

400

864

648

571.5

470

57

20-Ф35

584

550

18"

450

978

711

628.6

533

60

24-Ф35

610

700

20"

500

1016

775

685.8

584

64

24-Ф41

860

860

24"

600

1346

914

812.8

692

70

28-Ф44

203

1931

H44H-600Lb

H44W-600LbP

H44Y-600LbP

H44Y-600LbR

H44Y-600LbPL

H44Y-600LbRL

2"

50

292

165

127

92

25

8-Ф19

203

34

21/2"

65

330

190

150

105

29

8-Ф22

229

45

3"

80

356

210

168

127

32

8-Ф22

235

63

4"

100

432

273

216

157

38

8-Ф25

286

114

5"

125

508

330

266

186

44

8-Ф29

292

160

6"

150

559

356

292

216

48

12-Ф29

330

207

8"

200

660

419

349

270

56

12-Ф32

381

387

10"

250

787

508

432

324

64

16-Ф35

457

580

12"

300

838

559

489

381

67

20-Ф35

584

778

14"

350

889

603

527

413

70

20-Ф38

635

869

16"

400

991

686

603

470

76

20-Ф41

684

138

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
H44H美标止回阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】