99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
KQJ3007-599贵宾会空气减压阀_99贵宾会

KQJ3007-599贵宾会空气减压阀

分享

分享到微信

×
适用介质空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等 。。 。 。公称事情压力MPa入口:≤30,,,,出口:≤8 。。 。 。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:KQJ3007-5
起订量:1
规格:DN3-6
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 KQJ3007-599贵宾会空气减压阀

 适用介质空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等 。。 。 。公称事情压力MPa入口:≤30,,,,出口:≤8 。。 。 。

型  号

KQJ3007-5

产品名称

空气减压器

适用介质

空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等

公称事情压力MPa

入口:≤30,,,,出口:≤8

公称通径mm

φ3~φ6

出口螺纹mm

M16×1.5

与气瓶毗连螺纹mm

G5/8

清静装置温度或压力MPa

≤1.5

KQJ3007-599贵宾会空气减压阀
KQJ3007-599贵宾会空气减压阀
分享

分享到微信

×
适用介质空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等 。。 。 。公称事情压力MPa入口:≤30,,,,出口:≤8 。。 。 。
品牌:上高SHGF
型号:KQJ3007-5
起订量:1
规格:DN3-6
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

 KQJ3007-599贵宾会空气减压阀

 适用介质空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等 。。 。 。公称事情压力MPa入口:≤30,,,,出口:≤8 。。 。 。

型  号

KQJ3007-5

产品名称

空气减压器

适用介质

空气,,,,其它介质产品:氮、氩、氦等

公称事情压力MPa

入口:≤30,,,,出口:≤8

公称通径mm

φ3~φ6

出口螺纹mm

M16×1.5

与气瓶毗连螺纹mm

G5/8

清静装置温度或压力MPa

≤1.5

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
KQJ3007-599贵宾会空气减压阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】