99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀_99贵宾会
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀_99贵宾会
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀

分享到微信

×
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀适用于事情压力12.5MPa,, ,介质为氟利昂的场合 。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:QF-13A
起订量:1
规格:DN4
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀

QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀适用于事情压力12.5MPa,, ,介质为氟利昂的场合 。。。。


型  号

QF-13A

产品名称

轴联式氟利昂气瓶阀

适用介质

氟利昂

公称事情压力MPa

12.5

公称通径mm

4

出口螺纹mm

G3/4

与气瓶毗连螺纹mm

GB8335,, ,PZ27.8

清静装置温度或压力MPa


QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀

QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀

分享到微信

×
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀适用于事情压力12.5MPa,, ,介质为氟利昂的场合 。。。。
品牌:上高SHGF
型号:QF-13A
起订量:1
规格:DN4
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀

QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀适用于事情压力12.5MPa,, ,介质为氟利昂的场合 。。。。


型  号

QF-13A

产品名称

轴联式氟利昂气瓶阀

适用介质

氟利昂

公称事情压力MPa

12.5

公称通径mm

4

出口螺纹mm

G3/4

与气瓶毗连螺纹mm

GB8335,, ,PZ27.8

清静装置温度或压力MPa


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
QF-13A轴联式氟利昂气瓶阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】