99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
MDZ47F埋地燃气平板闸阀_闸阀_99贵宾会
MDZ47F埋地燃气平板闸阀_闸阀_99贵宾会
MDZ47F埋地燃气平板闸阀_闸阀_99贵宾会
MDZ47F埋地燃气平板闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的MDZ47F埋地燃气平板闸阀是一种控制燃气运送的闸阀结构,,目的在于提供一种能提高密封性,,抵达零走漏的燃气闸阀,,本产品具有结构简朴、密封可靠、开关力矩小、使用寿命长和可清扫腔内赃物的优点,,尤其适用于事情压力≤10Mpa,事情温度≤120℃都会自然气运送管道.。。。 。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:MDZ47F
起订量:1
规格:DN100-700
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的MDZ47F埋地燃气平板闸阀是一种控制燃气运送的闸阀结构,,目的在于提供一种能提高密封性,,抵达零走漏的燃气闸阀,,本产品具有结构简朴、密封可靠、开关力矩小、使用寿命长和可清扫腔内赃物的优点,,尤其适用于事情压力≤10Mpa,事情温度≤120℃都会自然气运送管道.。。。 。。

产品结构特点:

1、接纳新型的主密封软硬双重合密封,,增添了密封的可靠性;;;
       2、阀座外侧面装有O型密封圈,,背面装有弹性密封垫,,包管了闸阀在阀座孔的侧面和底面;;;

3、不易走漏,,实现了副密封的双重密封;;;
       4、闸板外貌喷焊耐侵蚀铁基合金质料或等离子氮化层,,提高了闸板外貌的硬度和耐蚀性;;;
       5、接纳注脂孔填充密封油脂结构,,起到应急密封和润滑作用,,镌汰了操作力,,能在密封外貌形成;;;つぃ,;;;っ芊饷娌槐晃廴疚锘刍蚯质矗,从而提高闸阀的密封性能及延伸闸阀的使用寿命。。。 。。



产品性能参数:

适用规模

PN10.0-42.0Mpa

DN25-200mm

适用温度

-29-120℃

适用介质

通俗型

石油、自然气、制品油、水等

抗硫型

含H2S、CO2的石油、自然气等

毗连形式

法兰端、焊接端、卡箍端

驱动方法

手动、电动、气动等

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、阀盖

闸板

阀杆

阀座

阀杆螺母

填料

“Z”型

WCB、铬钼钢

合金钢

不锈钢

合金钢

铝青铜

聚四氟乙烯、氟橡胶

“KZ”型

抗硫不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)

尺寸(mm)

L

H

H1

H2

A

对焊

法兰

100

305

350

见主要形状尺寸

见主要形状尺寸

140

225

150

403

450

150

300

200

419

450

150

320

250

457

457

150

360

300

502

502

160

400

350

572

572

180

470

400

610

600

180

500

500

711

700

180

570

600

813

800

200

670

700

914

900

200

 

 




MDZ47F埋地燃气平板闸阀
MDZ47F埋地燃气平板闸阀
MDZ47F埋地燃气平板闸阀

MDZ47F埋地燃气平板闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的MDZ47F埋地燃气平板闸阀是一种控制燃气运送的闸阀结构,,目的在于提供一种能提高密封性,,抵达零走漏的燃气闸阀,,本产品具有结构简朴、密封可靠、开关力矩小、使用寿命长和可清扫腔内赃物的优点,,尤其适用于事情压力≤10Mpa,事情温度≤120℃都会自然气运送管道.。。。 。。
品牌:上高SHGF
型号:MDZ47F
起订量:1
规格:DN100-700
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


产品事情原理和用途:

上海99贵宾会阀门厂生产的MDZ47F埋地燃气平板闸阀是一种控制燃气运送的闸阀结构,,目的在于提供一种能提高密封性,,抵达零走漏的燃气闸阀,,本产品具有结构简朴、密封可靠、开关力矩小、使用寿命长和可清扫腔内赃物的优点,,尤其适用于事情压力≤10Mpa,事情温度≤120℃都会自然气运送管道.。。。 。。

产品结构特点:

1、接纳新型的主密封软硬双重合密封,,增添了密封的可靠性;;;
       2、阀座外侧面装有O型密封圈,,背面装有弹性密封垫,,包管了闸阀在阀座孔的侧面和底面;;;

3、不易走漏,,实现了副密封的双重密封;;;
       4、闸板外貌喷焊耐侵蚀铁基合金质料或等离子氮化层,,提高了闸板外貌的硬度和耐蚀性;;;
       5、接纳注脂孔填充密封油脂结构,,起到应急密封和润滑作用,,镌汰了操作力,,能在密封外貌形成;;;つぃ,;;;っ芊饷娌槐晃廴疚锘刍蚯质矗,从而提高闸阀的密封性能及延伸闸阀的使用寿命。。。 。。



产品性能参数:

适用规模

PN10.0-42.0Mpa

DN25-200mm

适用温度

-29-120℃

适用介质

通俗型

石油、自然气、制品油、水等

抗硫型

含H2S、CO2的石油、自然气等

毗连形式

法兰端、焊接端、卡箍端

驱动方法

手动、电动、气动等

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、阀盖

闸板

阀杆

阀座

阀杆螺母

填料

“Z”型

WCB、铬钼钢

合金钢

不锈钢

合金钢

铝青铜

聚四氟乙烯、氟橡胶

“KZ”型

抗硫不锈钢

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

DN(mm)

尺寸(mm)

L

H

H1

H2

A

对焊

法兰

100

305

350

见主要形状尺寸

见主要形状尺寸

140

225

150

403

450

150

300

200

419

450

150

320

250

457

457

150

360

300

502

502

160

400

350

572

572

180

470

400

610

600

180

500

500

711

700

180

570

600

813

800

200

670

700

914

900

200

 

 




99贵宾会·(中国区)有限公司官网
MDZ47F埋地燃气平板闸阀_闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】