99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z61H对焊闸阀_电站阀_99贵宾会
Z61H对焊闸阀_电站阀_99贵宾会
Z61H对焊闸阀_电站阀_99贵宾会
Z61H对焊闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z61H对焊闸阀适??用于石油化工,,,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。。。。
参数品牌:上海高阀SHGF
产品参数
品牌:上海高阀SHGF
型号:Z61H
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

【产品用途】

上海99贵宾会阀门厂生产的Z61H对焊闸阀用于石油化工,,,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。。。。

【产品特点】

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流通,,,流量系数小

2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,使用寿命长

3、接纳柔性石墨填料、密封可靠,,,操作轻盈无邪

4、驱动方法为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

 【性能参数】

公称压力PN(MPa)

壳体

试验压力(MPa)

上密封

密封(液)

密封(气)

1.6

2.4

1.8

0.6

1.8

2.5

3.8

2.8

0.6

2.8

4.0

6.0

4.4

0.6

4.4

6.4

9.6

7.0

0.6

7.0

10.0

15.0

11.0

0.6

11.0

16.0

24.0

18.0

0.6

18.0

【适用介质和适用温度】

壳体质料

适用介质

适用温度(℃)

碳素钢(C型)

水、蒸汽、油品

≤425

铬镍钛钢(P型)

硝酸类

≤200

铬镍钼钛钢(R型)

醋酸类

≤200

铬钼钢(I型)

水、蒸汽、油品

≤550

【主要零件质料】

阀体、阀盖

阀板、阀座

阀杆

阀杆螺母

填料

手轮

碳素钢

碳钢+硬质合金或不锈钢

铬不锈钢

铝青铜

石墨石棉盘根

可锻铸铁

铬镍钛钢

不锈钢、不锈钢+硬质合金

铬镍钛不锈钢

铝青铜

聚四氟乙烯

可锻铸铁

铬镍钼钛钢

不锈钢、不锈钢+硬质合金

铬镍钛不锈钢

铝青铜

聚四氟乙烯

可锻铸铁

铬钼钢

合金钢+硬质合金

铬钼钢

铝青铜

柔性石棉

可锻铸铁

Z61H对焊闸阀
Z61H对焊闸阀
Z61H对焊闸阀

Z61H对焊闸阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z61H对焊闸阀适??用于石油化工,,,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。。。。
品牌:上海高阀SHGF
型号:Z61H
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

【产品用途】

上海99贵宾会阀门厂生产的Z61H对焊闸阀用于石油化工,,,火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。。。。

【产品特点】

1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流通,,,流量系数小

2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,使用寿命长

3、接纳柔性石墨填料、密封可靠,,,操作轻盈无邪

4、驱动方法为手动、气动、电动、齿轮传动

5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

 【性能参数】

公称压力PN(MPa)

壳体

试验压力(MPa)

上密封

密封(液)

密封(气)

1.6

2.4

1.8

0.6

1.8

2.5

3.8

2.8

0.6

2.8

4.0

6.0

4.4

0.6

4.4

6.4

9.6

7.0

0.6

7.0

10.0

15.0

11.0

0.6

11.0

16.0

24.0

18.0

0.6

18.0

【适用介质和适用温度】

壳体质料

适用介质

适用温度(℃)

碳素钢(C型)

水、蒸汽、油品

≤425

铬镍钛钢(P型)

硝酸类

≤200

铬镍钼钛钢(R型)

醋酸类

≤200

铬钼钢(I型)

水、蒸汽、油品

≤550

【主要零件质料】

阀体、阀盖

阀板、阀座

阀杆

阀杆螺母

填料

手轮

碳素钢

碳钢+硬质合金或不锈钢

铬不锈钢

铝青铜

石墨石棉盘根

可锻铸铁

铬镍钛钢

不锈钢、不锈钢+硬质合金

铬镍钛不锈钢

铝青铜

聚四氟乙烯

可锻铸铁

铬镍钼钛钢

不锈钢、不锈钢+硬质合金

铬镍钛不锈钢

铝青铜

聚四氟乙烯

可锻铸铁

铬钼钢

合金钢+硬质合金

铬钼钢

铝青铜

柔性石棉

可锻铸铁

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z61H对焊闸阀_电站阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】