99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀_电站阀_99贵宾会
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀_电站阀_99贵宾会
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀_电站阀_99贵宾会

Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀

分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀适用于ANSI CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:Z961Y
起订量:1
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

       上海99贵宾会阀门厂生产的Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀适用于ANSI  CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。

Z961Y-1500LB/2500LB电站美标锻钢闸阀产品详情
制造验收手艺标准
1、制造验收手艺条件按日本火力发电用阀标准的E101的划定。。。。
2、阀门结构长度按E101的划定。。。。
3、阀体焊接坡口按ANSl B16 25的划定或按用户提供的尺寸。。。。
Z961Y-1500LB/2500LB电站美标锻钢闸阀产品用途
高温99贵宾会电站闸阀适用于ANSI  CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。
.电站美标锻钢闸阀适用规范Applicable specification

壳体质料
Shell material 		适用温度/℃
Applicable temperature 		适用介质
Applicable medium
ASTM A216 WCB ≤425 蒸汽、水
Steam、Water  
ASTM A217 WCl ≤450
 
ASTM A217 WC6 		 
≤550
ASTM A217 WC9 ≤590
·电站美标锻钢闸阀主要零件质料Material for Main Parts
零件名称
Part Name 		质料牌号Material Designation
阀体
Body 		WCB WCl WC6 WC9
闸板
Disc 		WCB WCl WC6 WC9
阀盖
Bonnet 		25 15CrMoVA 12CrMoVA 12CrMoVA
 
WCB 		 
WCl 		 
WC6 		 
WC9
阀杆
Stem 		38CrMoAlA
1Crl7Ni2 		38CrMoAlA
1Crl7Ni2 		38CrMoAIA 38CrMoAIA
 
20CrlMo1V1A 		 
20Cr1MoVA
填料
Packing 		 
增强柔性石墨Flexible Graphite
 
支架
Yoke 		 
WCB  		WCB WCB WCB
 
WCl 		 
WC6 		 
WC9
密封环
Sealing ring 		S软钢(增强柔性石墨)
S Soft steel(flexible graphite) 		S软钢
S Soft steel 		F软钢
F Soft steel
阀杆螺母
Stem nut 		zQAL9-4或A439 D2

 
·电站美标锻钢闸阀主要尺寸及重量Main dimensions and weight
Z96(1,0)Y-1500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
D0
2(1/2) 56 254 671 200 48
3 64 305 692 200 58
4 84 406 790 230 98
5 1OO 483 875 260 128
6 126 559 1055 360 215
8 158 711 1148 41O 387


Z96(1,0)Y-2000Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
D0
2(1/2) 50 330 640 200 50
3 60 368 690 230 82
4 80 457 806 260 134
5 96 533 984 360 174
6 118 610 1090 41O 338
 

Z96(1,0)Y-2500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
DO
2(1/2) 46 330 639 200 70
3 54 368 680 230 90
4 70 457 805 260 142
5 86 533 965 360 191
6 104 610 1070 41O 339

Z96(1,0)Y-3500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
DO
3 44 440 745 260 196
4 56 540 860 300 283
 
公称通径NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸/mm Dimensions 重量/kg
weight
d L H DO L1 L2
Z96(1,0)Y-1500Lb
2(1/2) 56 254 520 200 140 243 93
3 64 305 523 200 140 243 110
4 84 406 599 508 198 281 168
599 305 400 555 208
5 100 483 678 508 198 281 189
678 305 400 555 232
 
6 		 
126 		 
559 		793 305 41O 565 358
793 305 420 654 444
 
8 		 
158 		 
711 		813 305 41O 565 517
813 305 420 654 561
 
10 		 
200 		 
864 		988 457 440 688 852
988 305 420 654 823
 
12 		 
250 		 
991 		1141 305 420 654 1122
1156 457 440 688 1150
14 280 1067 1249 61O 690 - 1765
16 318 1194 1351 61O 690 - 2429
 
18 		 
360 		 
1346 		1535 61O 690 - 2454
1540 61O 715 - 2524
 
20 		 
406 		 
1473 		1726 61O 690 - 3334
1731 61O 715 - 3380
 
22 		 
450 		 
1600 		1921 61O 690 - 4409
1926 61O 715 - 4648
Z96(1,0)Y-2000Lb
2(1/2) 50 33 540 200 140 243 202
3 60 368 558 508 198 332 14g
4 80 457 654 305 400 555 245
 
5 		 
96 		 
533 		780 305 400 555 280
780 305 41O 565 323
6 118 61O 830 305 41O 565 41g
 
8 		 
148 		 
762 		960 305 41O 565 626
960 305 420 654 715
 
10 		 
180 		 
914 		1020 305 420 654 1020
1024 457 440 688 1050
 
12 		 
222 		 
1041 		1150 457 440 688 1320
1166 61O 690 - 1358
 
14 		 
254 		 
1118 		1230 457 440 688 181O
1240 61O 690 - 1840
 
16 		 
2g4 		 
1245 		1330 61O 690 - 2270
1350 61O 715 - 2300
 
公称通径NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸/mm Dimensions 重量/kg
Weight
d L H DO L1 L2
Z96(1,0)Y-2500Lb
2(1/2) 46 330 533 508 198 332 143
533 200 140 243 116
3 54 368 549 508 198 332 160
549 200 140 243 134
4 70 457 653 508 198 332 251
644 305 41O 565 294
5 86 533 760 305 400 555 324
774 305 400 565 341
6 104 61O 850 305 400 555 479
861 305 41O 565 564
8 130 762 847 305 41O 565 725
860 305 420 654 750
1O 162 914 1021 305 420 654 1152
1050 61O 690 - 1220
12 21O 1041 1125 457 440 688 1520
1149 61O 690 - 1558
14 234 1118 1221 61O 690 - 1869
16 264 1245 1390 61O 690 - 2826
1395 61O 715 - 3084
 
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀
分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀适用于ANSI CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:Z961Y
起订量:1
规格:DN20-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

       上海99贵宾会阀门厂生产的Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀适用于ANSI  CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。

Z961Y-1500LB/2500LB电站美标锻钢闸阀产品详情
制造验收手艺标准
1、制造验收手艺条件按日本火力发电用阀标准的E101的划定。。。。
2、阀门结构长度按E101的划定。。。。
3、阀体焊接坡口按ANSl B16 25的划定或按用户提供的尺寸。。。。
Z961Y-1500LB/2500LB电站美标锻钢闸阀产品用途
高温99贵宾会电站闸阀适用于ANSI  CLass1500-3500,,事情温度在-29~570℃的石油、化工、火力电站等种种工况的管路上,,切断或接通介质。。。。适用介质为:水、油品、蒸汽等。。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动等。。。。
.电站美标锻钢闸阀适用规范Applicable specification

壳体质料
Shell material 		适用温度/℃
Applicable temperature 		适用介质
Applicable medium
ASTM A216 WCB ≤425 蒸汽、水
Steam、Water  
ASTM A217 WCl ≤450
 
ASTM A217 WC6 		 
≤550
ASTM A217 WC9 ≤590
·电站美标锻钢闸阀主要零件质料Material for Main Parts
零件名称
Part Name 		质料牌号Material Designation
阀体
Body 		WCB WCl WC6 WC9
闸板
Disc 		WCB WCl WC6 WC9
阀盖
Bonnet 		25 15CrMoVA 12CrMoVA 12CrMoVA
 
WCB 		 
WCl 		 
WC6 		 
WC9
阀杆
Stem 		38CrMoAlA
1Crl7Ni2 		38CrMoAlA
1Crl7Ni2 		38CrMoAIA 38CrMoAIA
 
20CrlMo1V1A 		 
20Cr1MoVA
填料
Packing 		 
增强柔性石墨Flexible Graphite
 
支架
Yoke 		 
WCB  		WCB WCB WCB
 
WCl 		 
WC6 		 
WC9
密封环
Sealing ring 		S软钢(增强柔性石墨)
S Soft steel(flexible graphite) 		S软钢
S Soft steel 		F软钢
F Soft steel
阀杆螺母
Stem nut 		zQAL9-4或A439 D2

 
·电站美标锻钢闸阀主要尺寸及重量Main dimensions and weight
Z96(1,0)Y-1500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
D0
2(1/2) 56 254 671 200 48
3 64 305 692 200 58
4 84 406 790 230 98
5 1OO 483 875 260 128
6 126 559 1055 360 215
8 158 711 1148 41O 387


Z96(1,0)Y-2000Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
D0
2(1/2) 50 330 640 200 50
3 60 368 690 230 82
4 80 457 806 260 134
5 96 533 984 360 174
6 118 610 1090 41O 338
 

Z96(1,0)Y-2500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
DO
2(1/2) 46 330 639 200 70
3 54 368 680 230 90
4 70 457 805 260 142
5 86 533 965 360 191
6 104 610 1070 41O 339

Z96(1,0)Y-3500Lb
公称通径
NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸
Dimensions /mm 		 
重量/kg
Weight
 
d 		 
L 		 
H 		 
DO
3 44 440 745 260 196
4 56 540 860 300 283
 
公称通径NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸/mm Dimensions 重量/kg
weight
d L H DO L1 L2
Z96(1,0)Y-1500Lb
2(1/2) 56 254 520 200 140 243 93
3 64 305 523 200 140 243 110
4 84 406 599 508 198 281 168
599 305 400 555 208
5 100 483 678 508 198 281 189
678 305 400 555 232
 
6 		 
126 		 
559 		793 305 41O 565 358
793 305 420 654 444
 
8 		 
158 		 
711 		813 305 41O 565 517
813 305 420 654 561
 
10 		 
200 		 
864 		988 457 440 688 852
988 305 420 654 823
 
12 		 
250 		 
991 		1141 305 420 654 1122
1156 457 440 688 1150
14 280 1067 1249 61O 690 - 1765
16 318 1194 1351 61O 690 - 2429
 
18 		 
360 		 
1346 		1535 61O 690 - 2454
1540 61O 715 - 2524
 
20 		 
406 		 
1473 		1726 61O 690 - 3334
1731 61O 715 - 3380
 
22 		 
450 		 
1600 		1921 61O 690 - 4409
1926 61O 715 - 4648
Z96(1,0)Y-2000Lb
2(1/2) 50 33 540 200 140 243 202
3 60 368 558 508 198 332 14g
4 80 457 654 305 400 555 245
 
5 		 
96 		 
533 		780 305 400 555 280
780 305 41O 565 323
6 118 61O 830 305 41O 565 41g
 
8 		 
148 		 
762 		960 305 41O 565 626
960 305 420 654 715
 
10 		 
180 		 
914 		1020 305 420 654 1020
1024 457 440 688 1050
 
12 		 
222 		 
1041 		1150 457 440 688 1320
1166 61O 690 - 1358
 
14 		 
254 		 
1118 		1230 457 440 688 181O
1240 61O 690 - 1840
 
16 		 
2g4 		 
1245 		1330 61O 690 - 2270
1350 61O 715 - 2300
 
公称通径NPS/in.
Nominal
diameter 		形状尺寸和毗连尺寸/mm Dimensions 重量/kg
Weight
d L H DO L1 L2
Z96(1,0)Y-2500Lb
2(1/2) 46 330 533 508 198 332 143
533 200 140 243 116
3 54 368 549 508 198 332 160
549 200 140 243 134
4 70 457 653 508 198 332 251
644 305 41O 565 294
5 86 533 760 305 400 555 324
774 305 400 565 341
6 104 61O 850 305 400 555 479
861 305 41O 565 564
8 130 762 847 305 41O 565 725
860 305 420 654 750
1O 162 914 1021 305 420 654 1152
1050 61O 690 - 1220
12 21O 1041 1125 457 440 688 1520
1149 61O 690 - 1558
14 234 1118 1221 61O 690 - 1869
16 264 1245 1390 61O 690 - 2826
1395 61O 715 - 3084
 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z961Y-1500LB锻钢电动闸阀_电站阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】