99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
BD343法兰式硬密封保温蝶阀_蝶阀_BD343H/Y法兰式硬密封保温蝶阀_99贵宾会
BD343法兰式硬密封保温蝶阀_蝶阀_BD343H/Y法兰式硬密封保温蝶阀_99贵宾会
BD343法兰式硬密封保温蝶阀_蝶阀_BD343H/Y法兰式硬密封保温蝶阀_99贵宾会
BD343法兰式硬密封保温蝶阀_蝶阀_BD343H/Y法兰式硬密封保温蝶阀_99贵宾会
BD343法兰式硬密封保温蝶阀

分享到微信

×
99贵宾会生产BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:BD343
起订量:1
规格:DN60-4000
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品先容

99贵宾会生产BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。

产品特点

BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。

手艺参数

【执行标准】
设计规范: GB/T 12238 API609
法兰毗连: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
试验与磨练:GB/T 13927 API598

【性能参数】
保温蝶阀型号 BD343H
BD343Y
BD343WC 		BD643H
BD643Y
BD643WC 		BD943H
BD943Y
BD943WC
适用介质 易凝固或结晶类介质等
质料 阀体 WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel
蝶板 WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel
阀杆 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel
密封面 SS+柔性石墨 不锈钢司太立合金 碳化钨 镍合金 Monel
填料 柔性石墨
【形状尺寸】
公称通径 结构长度 H 形状尺寸(参考值)
DN L BD343 DB643 BD943
毫米mm 英寸inch 短系列 长系列 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315
350 14 190 290 280 950 450 560 1075 450 220 1140 300 315
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - -
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3156 - -
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3421 - -
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - -
BD343法兰式硬密封保温蝶阀
BD343法兰式硬密封保温蝶阀
BD343法兰式硬密封保温蝶阀
BD343法兰式硬密封保温蝶阀

BD343法兰式硬密封保温蝶阀

分享到微信

×
99贵宾会生产BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:BD343
起订量:1
规格:DN60-4000
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品先容

99贵宾会生产BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。

产品特点

BD343H、BD343Y、BD343WC法兰式硬密封保温蝶阀也称夹套蝶阀,,是在通俗三偏心金属硬密封蝶阀的基础上在阀体外部焊装了金属夹套,,在保温蝶阀的阀体两侧装有夹套接口,,可涵入蒸汽或其它过热气体,,以避免介质在常温状态下凝固或结晶。。。。保温蝶阀的法兰较通俗金属硬密封蝶阀要大一到两个规格,,主要用于石油、化工、冶金、制药等种种系统。。。。

手艺参数

【执行标准】
设计规范: GB/T 12238 API609
法兰毗连: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
试验与磨练:GB/T 13927 API598

【性能参数】
保温蝶阀型号 BD343H
BD343Y
BD343WC 		BD643H
BD643Y
BD643WC 		BD943H
BD943Y
BD943WC
适用介质 易凝固或结晶类介质等
质料 阀体 WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel
蝶板 WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel
阀杆 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel
密封面 SS+柔性石墨 不锈钢司太立合金 碳化钨 镍合金 Monel
填料 柔性石墨
【形状尺寸】
公称通径 结构长度 H 形状尺寸(参考值)
DN L BD343 DB643 BD943
毫米mm 英寸inch 短系列 长系列 H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255
65 2 1/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315
350 14 190 290 280 950 450 560 1075 450 220 1140 300 315
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714
500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863
1400 56 530 710 850 2435 1000 925 - - - 2886 - -
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925 - - - 3156 - -
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980 - - - 3421 - -
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980 - - - 3685 - -
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
BD343法兰式硬密封保温蝶阀_蝶阀_BD343H/Y法兰式硬密封保温蝶阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】