99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀

分享到微信

×
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀产品概述:
上海99贵宾会阀门厂生产的J941H、J941Y、J491W电动阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。 。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。。 。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。。 。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:J941H、J941Y、J491W
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
       
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会

J941H、J941Y、J491W电动阻止阀产品概述:
上海99贵宾会阀门厂生产的J941H、J941Y、J491W电动阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。 。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。。 。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。。 。

 

J941H、J941Y、J491W结构特点:
阻止阀产品设计制造按国家标准GB12235,,结构合理,,密封可靠,,性能优良,,造型雅观。。。。 。 
阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,,耐磨、耐高温、耐侵蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。。。。 。 
阀杆经调质及外貌氮化处置惩罚,,有优异的抗侵蚀性和抗擦伤性。。。。 。 
可接纳种种配管法兰标准及法兰密封面形式,,知足种种工程需要和用户要求。。。。 。 
倒密封接纳螺纹毗连密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,,密封可靠,,填料与日俱替换可在不;;;樾蜗戮傩欣憧旖莶挥跋煜低吃诵。。。。 。

 

J941H、J941Y、J491W标准规范:
设计制造标准:GB/T 12235-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
毗连法兰标准:GB/T 9113
压力温度品级:GB/T 12224-2005
试验磨练标准:GB/T 13927-2008

 

J941H、J941Y、J491W产品用途:
1.可以装置在管道的任何位置上,,介质从下往上流。。。。 。
2.不锈钢阻止阀适用于种种侵蚀性介质的管道上,,有优异的防腐性、足够的强度。。。。 。
3.合金钢阻止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,,具有耐高温特点.

 

J941H、J941Y、J491W零件质料与工况:

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

2Cr13

316

Cr5Mo

304

 

2Cr13

316

25Cr2MoV

304

 

25

316

304

304

密封环

304、增强柔性石墨

 

 

 

增强柔性石墨

 

 

阀杆螺母

ZCuA110Fe3

 

 

 

J941H、J941Y、J491W产品订购须知:

1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,,用户应准确说明其型号的寄义和要求。。。。 。

2.用户应凭证样本所列产品型号举行订货,,如对产品项目有特殊要求,,请在订单中说明:

1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖毗连形式4)阀门内件及对证料的其他要求5)压力试验、磨练标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由99贵宾会专家为您审核把关

4.本公司可以凭证用户的特定要求设置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。。。。 。

5.本公司生产的种种阀门可以知足订单划定的各项要求,,产品出厂前均逐一按要求的相关标准举行严酷的磨练和试验。。。。 。

J941H、J941Y、J491W电动阻止阀
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀

J941H、J941Y、J491W电动阻止阀

分享到微信

×
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀产品概述:
上海99贵宾会阀门厂生产的J941H、J941Y、J491W电动阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。 。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。。 。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。。 。
品牌:上海99贵宾会
型号:J941H、J941Y、J491W
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情
       
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
  • J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会

J941H、J941Y、J491W电动阻止阀产品概述:
上海99贵宾会阀门厂生产的J941H、J941Y、J491W电动阻止阀的启闭件是塞形的阀瓣,,密封面呈平面或锥面,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。 。阀杆的运动形式,,有升降杆式(阀杆升降,,手轮不升降),,也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,,螺母设在阀体上)。。。。 。阻止阀只适用于全开和全关,,不允许作调理和节约。。。。 。

 

J941H、J941Y、J491W结构特点:
阻止阀产品设计制造按国家标准GB12235,,结构合理,,密封可靠,,性能优良,,造型雅观。。。。 。 
阀瓣、阀座密封面用铁基合金堆焊或司太立(stellite)钴基硬质合金堆焊而成,,耐磨、耐高温、耐侵蚀、抗擦伤性能好、使用寿命长。。。。 。 
阀杆经调质及外貌氮化处置惩罚,,有优异的抗侵蚀性和抗擦伤性。。。。 。 
可接纳种种配管法兰标准及法兰密封面形式,,知足种种工程需要和用户要求。。。。 。 
倒密封接纳螺纹毗连密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成,,密封可靠,,填料与日俱替换可在不;;;樾蜗戮傩欣憧旖莶挥跋煜低吃诵。。。。 。

 

J941H、J941Y、J491W标准规范:
设计制造标准:GB/T 12235-2007
结构长度标准:GB/T 12221-2005
毗连法兰标准:GB/T 9113
压力温度品级:GB/T 12224-2005
试验磨练标准:GB/T 13927-2008

 

J941H、J941Y、J491W产品用途:
1.可以装置在管道的任何位置上,,介质从下往上流。。。。 。
2.不锈钢阻止阀适用于种种侵蚀性介质的管道上,,有优异的防腐性、足够的强度。。。。 。
3.合金钢阻止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上,,具有耐高温特点.

 

J941H、J941Y、J491W零件质料与工况:

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

 

2Cr13

316

Cr5Mo

304

 

2Cr13

316

25Cr2MoV

304

 

25

316

304

304

密封环

304、增强柔性石墨

 

 

 

增强柔性石墨

 

 

阀杆螺母

ZCuA110Fe3

 

 

 

J941H、J941Y、J491W产品订购须知:

1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,,用户应准确说明其型号的寄义和要求。。。。 。

2.用户应凭证样本所列产品型号举行订货,,如对产品项目有特殊要求,,请在订单中说明:

1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖毗连形式4)阀门内件及对证料的其他要求5)压力试验、磨练标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由99贵宾会专家为您审核把关

4.本公司可以凭证用户的特定要求设置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。。。。 。

5.本公司生产的种种阀门可以知足订单划定的各项要求,,产品出厂前均逐一按要求的相关标准举行严酷的磨练和试验。。。。 。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J941H、J941Y、J491W电动阻止阀_阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】