99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J41W、J41H不锈钢阻止阀_阻止阀_不锈钢阻止阀_99贵宾会
J41W、J41H不锈钢阻止阀_阻止阀_不锈钢阻止阀_99贵宾会
J41W、J41H不锈钢阻止阀_阻止阀_不锈钢阻止阀_99贵宾会

J41W、J41H不锈钢阻止阀

分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的J41W、J41H不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,, ,,,密封面呈平面或锥面,, ,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。国标阻止阀只适用于全开和全关,, ,,,一样平常不必来调理流量,, ,,,定做时允许作调理和节约。。公称压力1.6MPa-16.0MPa,, ,,,事情温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,, ,,,切断或接通管路介质。。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:J41W、J41H
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的J41W、J41H不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,, ,,,密封面呈平面或锥面,, ,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。国标阻止阀只适用于全开和全关,, ,,,一样平常不必来调理流量,, ,,,定做时允许作调理和节约。。公称压力1.6MPa-16.0MPa,, ,,,事情温度-29550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,, ,,,切断或接通管路介质。。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。。

 

J41W、J41H不锈钢阻止阀产品特点

1、结构简朴,, ,,,制造和维修较量利便
2、事情行程小,, ,,,启闭时间短
3、密封性好,, ,,,密封面间磨擦力小,, ,,,寿命较长

 

J41W、J41H不锈钢阻止阀执行标准

设计与制造:GB12235

结构长度:GB12221

法兰尺寸:GB9113 JB79

压力温度:GB9131

试验磨练:GB/T13927 JB/T9092


J41W、J41H不锈钢阻止阀主要形状尺寸PN 1.6MPa

尺寸 DN 15 20 25 32 40
L mm 130 150 160 180 200
H mm 200 243 253 280 312
W mm 120 140 160 160 200
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16
















J41W、J41H不锈钢阻止阀主要形状尺寸PN 1.6MPa 

尺寸 DN 15 20 25 32 40
L mm 130 150 160 180 200
H mm 200 243 253 280 312
W mm 120 140 160 160 200
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16


















J41W、J41H不锈钢阻止阀订购须知: 

1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,, ,,,用户应准确说明其型号的寄义和要求。。

2.用户应凭证样本所列产品型号举行订货,, ,,,如对产品项目有特殊要求,, ,,,请在订单中说明:

1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖毗连形式4)阀门内件及对证料的其他要求5)压力试验、磨练标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,, ,,,由99贵宾会专家为您审核把关

4.本公司可以凭证用户的特定要求设置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。。

5.本公司生产的种种阀门可以知足订单划定的各项要求,, ,,,产品出厂前均逐一按要求的相关标准举行严酷的磨练和试验。。

J41W、J41H不锈钢阻止阀
J41W、J41H不锈钢阻止阀
J41W、J41H不锈钢阻止阀
J41W、J41H不锈钢阻止阀
分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的J41W、J41H不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,, ,,,密封面呈平面或锥面,, ,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。国标阻止阀只适用于全开和全关,, ,,,一样平常不必来调理流量,, ,,,定做时允许作调理和节约。。公称压力1.6MPa-16.0MPa,, ,,,事情温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,, ,,,切断或接通管路介质。。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。。
品牌:上海99贵宾会
型号:J41W、J41H
起订量:1
规格:DN15-500
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的J41W、J41H不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,, ,,,密封面呈平面或锥面,, ,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。国标阻止阀只适用于全开和全关,, ,,,一样平常不必来调理流量,, ,,,定做时允许作调理和节约。。公称压力1.6MPa-16.0MPa,, ,,,事情温度-29550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等种种工况的管路上,, ,,,切断或接通管路介质。。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。。

 

J41W、J41H不锈钢阻止阀产品特点

1、结构简朴,, ,,,制造和维修较量利便
2、事情行程小,, ,,,启闭时间短
3、密封性好,, ,,,密封面间磨擦力小,, ,,,寿命较长

 

J41W、J41H不锈钢阻止阀执行标准

设计与制造:GB12235

结构长度:GB12221

法兰尺寸:GB9113 JB79

压力温度:GB9131

试验磨练:GB/T13927 JB/T9092


J41W、J41H不锈钢阻止阀主要形状尺寸PN 1.6MPa

尺寸 DN 15 20 25 32 40
L mm 130 150 160 180 200
H mm 200 243 253 280 312
W mm 120 140 160 160 200
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16
















J41W、J41H不锈钢阻止阀主要形状尺寸PN 1.6MPa 

尺寸 DN 15 20 25 32 40
L mm 130 150 160 180 200
H mm 200 243 253 280 312
W mm 120 140 160 160 200
重量 kg 5 6.5 7 13.5 16


















J41W、J41H不锈钢阻止阀订购须知: 

1.用户已确定阀门类型和型号(尤其是非标准型号)时,, ,,,用户应准确说明其型号的寄义和要求。。

2.用户应凭证样本所列产品型号举行订货,, ,,,如对产品项目有特殊要求,, ,,,请在订单中说明:

1)结构长度2)法兰标准3)阀门的结构形式:如通道全通径或缩径、体盖毗连形式4)阀门内件及对证料的其他要求5)压力试验、磨练标准、标识及其他要求

3、当阀门使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,, ,,,由99贵宾会专家为您审核把关

4.本公司可以凭证用户的特定要求设置电动装置,气动驱动装置,涡轮装置。。

5.本公司生产的种种阀门可以知足订单划定的各项要求,, ,,,产品出厂前均逐一按要求的相关标准举行严酷的磨练和试验。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J41W、J41H不锈钢阻止阀_阻止阀_不锈钢阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】