99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J44F-16角式衬塑阻止阀_99贵宾会
J44F-16角式衬塑阻止阀_99贵宾会
J44F-16角式衬塑阻止阀_99贵宾会
J44F-16角式衬塑阻止阀

分享到微信

×
J44F-16系列角式阻止阀,,,,,阀体内腔及阀盖、阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料合金,,,,,故具有优异的耐侵蚀性能。。。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:J44F-16
起订量:1
规格:DN20-200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


J44F-16系列角式阻止阀,,,,,阀体内腔及阀盖、阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料合金,,,,,故具有优异的耐侵蚀性能。。。。。。本产品是为运送侵蚀性介质时启闭控制而设计的,,,,,适用于事情温度-20℃至120℃的多种侵蚀性介质的管路上。。。。。。


主要性能参数


型号

公称压力PN/Mpa

试验压力/Mpa

适用温度/℃

适用介质

 

 

J44F46-16

1.6

2.4

1.76

≤150

酸碱盐等强侵蚀介质

J44F3-16


主要零件质料


型号

零件名称

阀体、阀盖

阀杆、阀瓣

阀杆螺母

填料

手轮

J44F46-16

灰铸铁内衬氟塑料

碳钢外包氟塑料

锰黄铜

聚四氟乙烯

球墨铸铁

J44F3-16

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸


公称通径DN/mm

尺寸/mm

重量/kg

L

D

D1

D2

f

b

Z-φd

D0

H1

H2

20

75

105

75

50

3

16

4-φ14

90

188

205

7

25

80

115

85

53

3

16

4-φ14

100

250

275

8.5

32

90

135

100

66

3

18

4-φ18

120

275

307

10

40

100

145

110

70

3

18

4-φ18

140

303

343

13

50

115

160

125

90

3

20

4-φ18

160

310

350

15

65

145

180

145

117

3

20

4-φ18

180

337

372

22

80

155

195

160

130

3

22

8-φ18

220

425

490

31

100

175

215

180

150

3

24

8-φ18

240

435

515

44

125

200

245

210

173

3

24

8-φ18

280

500

585

71

150

240

280

240

200

3

24

8-φ23

320

554

640

100

200

300

335

295

248

3

27

12-φ23

400

718

868

146



J44F-16角式衬塑阻止阀
J44F-16角式衬塑阻止阀
J44F-16角式衬塑阻止阀

J44F-16角式衬塑阻止阀

分享到微信

×
J44F-16系列角式阻止阀,,,,,阀体内腔及阀盖、阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料合金,,,,,故具有优异的耐侵蚀性能。。。。。。
品牌:上高SHGF
型号:J44F-16
起订量:1
规格:DN20-200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


J44F-16系列角式阻止阀,,,,,阀体内腔及阀盖、阀杆等接触介质部分均衬有氟塑料合金,,,,,故具有优异的耐侵蚀性能。。。。。。本产品是为运送侵蚀性介质时启闭控制而设计的,,,,,适用于事情温度-20℃至120℃的多种侵蚀性介质的管路上。。。。。。


主要性能参数


型号

公称压力PN/Mpa

试验压力/Mpa

适用温度/℃

适用介质

 

 

J44F46-16

1.6

2.4

1.76

≤150

酸碱盐等强侵蚀介质

J44F3-16


主要零件质料


型号

零件名称

阀体、阀盖

阀杆、阀瓣

阀杆螺母

填料

手轮

J44F46-16

灰铸铁内衬氟塑料

碳钢外包氟塑料

锰黄铜

聚四氟乙烯

球墨铸铁

J44F3-16

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸


公称通径DN/mm

尺寸/mm

重量/kg

L

D

D1

D2

f

b

Z-φd

D0

H1

H2

20

75

105

75

50

3

16

4-φ14

90

188

205

7

25

80

115

85

53

3

16

4-φ14

100

250

275

8.5

32

90

135

100

66

3

18

4-φ18

120

275

307

10

40

100

145

110

70

3

18

4-φ18

140

303

343

13

50

115

160

125

90

3

20

4-φ18

160

310

350

15

65

145

180

145

117

3

20

4-φ18

180

337

372

22

80

155

195

160

130

3

22

8-φ18

220

425

490

31

100

175

215

180

150

3

24

8-φ18

240

435

515

44

125

200

245

210

173

3

24

8-φ18

280

500

585

71

150

240

280

240

200

3

24

8-φ23

320

554

640

100

200

300

335

295

248

3

27

12-φ23

400

718

868

146



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J44F-16角式衬塑阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】