99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Z945H电动暗杆闸阀_闸阀_99贵宾会
Z945H电动暗杆闸阀_闸阀_99贵宾会

Z945H电动暗杆闸阀

分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z945H-10C/Z945H-16C电动暗杆法兰铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,事情温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站种种系统的管路上,,,,,切断或接通管路介质 。。。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫自然气等 。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等 。。。
参数品牌:上海99贵宾会
产品参数
品牌:上海99贵宾会
型号:Z945H
起订量:1
规格:DN50-800
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

    Z945H电动暗杆闸阀产品概述

             上海99贵宾会阀门厂生产的Z945H-10C/Z945H-16C电动暗杆法兰铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,事情温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站种种系统的管路上,,,,,切断或接通管路介质 。。。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫自然气等 。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等 。。。

    Z945H电动暗杆闸阀特点及用途

    1、结构紧凑、设计合理,,,,,阀门刚性好,,,,,通道流通,,,,,流阻系数小 。。。
    2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,,,使用寿命长
    3、接纳柔性石墨填料、密封可靠、操作轻盈无邪
    4、驱动方法别离动、电动、气动、齿轮传功,,,,,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式 。。。
    5、 适用于石油化工,,,,,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置 。。。

      Z945H电动暗杆闸阀 性能规范

    试验压力
    公称压力PN(MPa) 实验压力(MPa)
    壳体 密封(液) 密封(气) 上密封
    1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
    2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
    4 6 4.4 0.6 4.4
    6.4 9.6 7 0.6 7
    10 15 11 0.6 11
    16 24 18 0.6 18

    Z945H电动暗杆闸阀零件质料

    阀体、阀盖 阀板、阀座 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮
    碳素钢 碳钢+硬质合金或不锈钢 铬不锈钢 铝青铜 石墨石棉盘根 可锻铸铁
    铬镍钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钛不锈钢 铝青铜 浸聚四氟乙 可锻铸铁
    铬镍钼钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钼钛不锈钢 铝青铜 烯石棉盘根 可锻铸铁
    铬钼钢 合金钢+硬质合金 铬钼铝钢 铝青铜 柔性石墨 可锻铸铁

     99贵宾会·(中国区)有限公司官网

    Z945H电动暗杆闸阀毗连尺寸 单位 (mm)】

    公称通径 尺寸(mm) 重量
    Dg(mm) L D D1 D2 b z-φd H D0 (kg)
    50 180 160 125 100 20 4-18 345 180 17
    65 195 180 145 120   376 180 20
    80 210 195 160 135 22 4-18 417 200 27
    100 230 215 180 155 8-18 460 200 50
    125 255 245 210 185 24 8-18 525 240 70
    150 280 280 240 210 8-23 567 240 95
    200 330 335 295 265 26 8-23 705 320 150
    250 380 390 350 320 28 8-23 800 320 200
    300 420 440 400 368 12-23 886 400 280
    350 450 500 460 428 30 16-23 968 400 360
    400 480 565 515 482 32 16-25 1090 500 500
    450 510 615 565 532 20-25 1175 500 590
    500 540 670 620 585 34 20-25 1414 720 680
    600 600 780 725 685 36 20-30 1593 720 951
    700 660 895 840 800 40 24-30 1812 800 1950
Z945H电动暗杆闸阀
Z945H电动暗杆闸阀
Z945H电动暗杆闸阀
分享

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的Z945H-10C/Z945H-16C电动暗杆法兰铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,事情温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站种种系统的管路上,,,,,切断或接通管路介质 。。。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫自然气等 。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等 。。。
品牌:上海99贵宾会
型号:Z945H
起订量:1
规格:DN50-800
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

    Z945H电动暗杆闸阀产品概述

             上海99贵宾会阀门厂生产的Z945H-10C/Z945H-16C电动暗杆法兰铸钢闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,事情温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站种种系统的管路上,,,,,切断或接通管路介质 。。。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫自然气等 。。。操作方法有:手动、齿轮传动、电动、气动等 。。。

    Z945H电动暗杆闸阀特点及用途

    1、结构紧凑、设计合理,,,,,阀门刚性好,,,,,通道流通,,,,,流阻系数小 。。。
    2、密封面接纳不锈钢和硬质合金,,,,,使用寿命长
    3、接纳柔性石墨填料、密封可靠、操作轻盈无邪
    4、驱动方法别离动、电动、气动、齿轮传功,,,,,结构型式:弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板和双闸板型式 。。。
    5、 适用于石油化工,,,,,火力发电厂等油品、水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置 。。。

      Z945H电动暗杆闸阀 性能规范

    试验压力
    公称压力PN(MPa) 实验压力(MPa)
    壳体 密封(液) 密封(气) 上密封
    1.6 2.4 1.8 0.6 1.8
    2.5 3.8 2.8 0.6 2.8
    4 6 4.4 0.6 4.4
    6.4 9.6 7 0.6 7
    10 15 11 0.6 11
    16 24 18 0.6 18

    Z945H电动暗杆闸阀零件质料

    阀体、阀盖 阀板、阀座 阀杆 阀杆螺母 填料 手轮
    碳素钢 碳钢+硬质合金或不锈钢 铬不锈钢 铝青铜 石墨石棉盘根 可锻铸铁
    铬镍钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钛不锈钢 铝青铜 浸聚四氟乙 可锻铸铁
    铬镍钼钛钢 不锈钢、不锈钢+硬质合金 铬镍钼钛不锈钢 铝青铜 烯石棉盘根 可锻铸铁
    铬钼钢 合金钢+硬质合金 铬钼铝钢 铝青铜 柔性石墨 可锻铸铁

     99贵宾会·(中国区)有限公司官网

    Z945H电动暗杆闸阀毗连尺寸 单位 (mm)】

    公称通径 尺寸(mm) 重量
    Dg(mm) L D D1 D2 b z-φd H D0 (kg)
    50 180 160 125 100 20 4-18 345 180 17
    65 195 180 145 120   376 180 20
    80 210 195 160 135 22 4-18 417 200 27
    100 230 215 180 155 8-18 460 200 50
    125 255 245 210 185 24 8-18 525 240 70
    150 280 280 240 210 8-23 567 240 95
    200 330 335 295 265 26 8-23 705 320 150
    250 380 390 350 320 28 8-23 800 320 200
    300 420 440 400 368 12-23 886 400 280
    350 450 500 460 428 30 16-23 968 400 360
    400 480 565 515 482 32 16-25 1090 500 500
    450 510 615 565 532 20-25 1175 500 590
    500 540 670 620 585 34 20-25 1414 720 680
    600 600 780 725 685 36 20-30 1593 720 951
    700 660 895 840 800 40 24-30 1812 800 1950
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Z945H电动暗杆闸阀_闸阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】