99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
A49H型主清静阀_清静阀_99贵宾会
A49H型主清静阀_清静阀_99贵宾会
A49H型主清静阀_清静阀_99贵宾会
A49H型主清静阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的A49H型主清静阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用 ,,,,,,避免压力凌驾允许的压力值 ,,,,,,包管装备清静运行 。。主清静阀*与脉冲清静阀配套使用 。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:A49H
起订量:1
规格:DN150-250
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的A49H型主清静阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用 ,,,,,,避免压力凌驾允许的压力值 ,,,,,,包管装备清静运行 。。主清静阀*与脉冲清静阀配套使用 。。

1、当介质压力升高到整定压力时 ,,,,,,冲量清静阀翻开 ,,,,,,介质从脉冲管进入主清静阀的活塞室 ,,,,,,推动活塞下降 ,,,,,,使阀门自动翻开 ,,,,,,当冲量阀关闭时 ,,,,,,阀瓣又自动关闭 。。
      2、密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成 ,,,,,,阀瓣经热处置惩罚 ,,,,,,提高了耐磨性和抗冲蚀性 。。

产品主要性能参数产品注重性能参数

产品主要零部件质料产品主要零件质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

A49H-40产品主要尺寸

A49Y-P5432V产品主要尺寸

A49H型主清静阀
A49H型主清静阀
A49H型主清静阀

A49H型主清静阀

分享到微信

×
上海99贵宾会阀门厂生产的A49H型主清静阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用 ,,,,,,避免压力凌驾允许的压力值 ,,,,,,包管装备清静运行 。。主清静阀*与脉冲清静阀配套使用 。。
品牌:上高SHGF
型号:A49H
起订量:1
规格:DN150-250
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

上海99贵宾会阀门厂生产的A49H型主清静阀主要用于电站锅炉、压力容器、减温减压装置上使用 ,,,,,,避免压力凌驾允许的压力值 ,,,,,,包管装备清静运行 。。主清静阀*与脉冲清静阀配套使用 。。

1、当介质压力升高到整定压力时 ,,,,,,冲量清静阀翻开 ,,,,,,介质从脉冲管进入主清静阀的活塞室 ,,,,,,推动活塞下降 ,,,,,,使阀门自动翻开 ,,,,,,当冲量阀关闭时 ,,,,,,阀瓣又自动关闭 。。
      2、密封面用钴基铬镍不锈钢堆焊而成 ,,,,,,阀瓣经热处置惩罚 ,,,,,,提高了耐磨性和抗冲蚀性 。。

产品主要性能参数产品注重性能参数

产品主要零部件质料产品主要零件质料

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸

A49H-40产品主要尺寸

A49Y-P5432V产品主要尺寸

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
A49H型主清静阀_清静阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】