99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Q41F不锈钢球阀_99贵宾会
Q41F不锈钢球阀_99贵宾会
Q41F不锈钢球阀_99贵宾会

Q41F不锈钢球阀

分享

分享到微信

×
Q41F不锈钢球阀的事情原理是靠旋转阀门来使阀门流通或闭塞。。。 。球阀开关轻盈,,, ,,,体积小,,, ,,,可以做成很大口径,,, ,,,密封可靠,,, ,,,结构 简朴,,, ,,,维修利便,,, ,,,密封面与球面常在闭合状态,,, ,,,不易被介质冲蚀,,, ,,,在各行业获得较好的应用。。。 。
参数品牌:上海高阀SHGF
产品参数
品牌:上海高阀SHGF
型号:Q41F
起订量:1
规格:DN15-200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


事情原理和作用


Q41F不锈钢球阀的事情原理是靠旋转阀门来使阀门流通或闭塞。。。 。球阀开关轻盈,,, ,,,体积小,,, ,,,可以做成很大口径,,, ,,,密封可靠,,, ,,,结构 简朴,,, ,,,维修利便,,, ,,,密封面与球面常在闭合状态,,, ,,,不易被介质冲蚀,,, ,,,在各行业获得较好的应用。。。 。
Q41F不锈钢球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,,, ,,,只有它的关闭件是个球体,,, ,,,球体绕阀体中心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。。。 。
Q41F不锈钢球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。。。 。球阀是近年来被接纳的一种新型阀门。。。 。


主要优点:


1. 流体阻力小,,, ,,,其阻力系数与同长度的管段相等。。。 。
2. 结构简朴、体积小、重量轻。。。 。
3. 细密可靠,,, ,,,现在球阀的密封面质料使用塑料、密封性好,,, ,,,在真空系统中也已经常使用。。。 。
4. 操作利便,,, ,,,开闭迅速,,, ,,,从全开到全关只要旋转90°,,, ,,,便于远距离的控制。。。 。
5. 维修利便,,, ,,,球阀结构简朴,,, ,,,密封圈一样平常都是运动的,,, ,,,拆卸替换都较量利便。。。 。
6. 在全开或全闭时,,, ,,,球体和阀座的密封面与介质隔离,,, ,,,介质通过时,,, ,,,不会引起阀门密封面的侵蚀。。。 。
7. 适用规模广,,, ,,,通径从小到几毫米,,, ,,,大到几米,,, ,,,从高真空至99贵宾会力都可应用。。。 。

Q41F不锈钢球阀应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部分,,, ,,,以及人们一样平常生涯中。。。 。

能规模  




型 号
type

公称压力
NOMINAL
PRESSURE

试 验 压 力

事情温度(℃)
Working
Temperature

适用介质
Suitable
Medium

强度(水)Mpa

密封(水)空气(Mpa)

低压密封(空气)Mpa

Q41F-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类

Q41F-25P(R)

2.5

3.8

2.8

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类

Q41F-40P(R)

4.0

6.0

4.4

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类


主要零件质料 

零件名称
PART NAME

材 料MATERIAL

Q41F-16P-25P-40R

Q41F-16R-25P-40R

阀 体
BODY

铬镍钛钢
CI NI TI STEEL 
 

铬镍钼钛钢
CI NI MO TI STEEL

球 体
BALL

阀 杆
STEM

密 封 圈
SEALCIRLE

聚四乙烯POLYTER AFUOROETHYENEA

板 手
HAND WHEEL

铸 钢CARBON TEEL



主要毗连尺寸和形状尺寸 

型 号
TYPE

公称通径DN

尺 寸(mm)

L

D

D1

D2

H

b-f

Z-Φd

Do

Q41F-16P(R)

15

130

95

65

45

60

14-2

4-14

108

20

140

105

75

55

64

14-2

4-14

120

25

150

115

85

65

90

16-2

4-14

165

32

165

135

100

78

105

16-2

4-18

180

40

180

145

110

85

150

16-3

4-18

240

50

200

160

125

100

190

16-3

4-18

240

65

220

180

145

120

195

18-3

4-18

320

80

250

195

160

135

215

20-3

8-18

350

100

280

215

180

155

250

20-3

8-18

400

125

320

245

210

185

280

22-3

8-18

500

150

360

280

240

210

320

24-3

8-23

600

200

400

335

295

265

370

26-3

12-23

800

Q41F-25P(R)

40

180

145

110

85

160

16-3

4-18

240

50

200

160

125

100

205

20-3

4-18

270

65

220

180

145

120

215

22-3

8-18

350

80

250

195

160

135

230

22-3

8-18

400

100

280

230

190

160

270

24-3

8-23

500

125

320

270

220

188

300

28-3

8-25

600

150

360

300

250

218

340

30-3

8-25

900

200

400

360

310

278

400

34-3

12-25

1100

Q41F-40P(R)

15

130

95

65

45

60

16-2

4-14

40

20

140

105

75

55

65

16-2

4-14

51

25

150

115

85

65

90

18-2

4-14

58

32

180

135

100

78

105

18-3

4-18

66

40

200

145

110

85

170

18-3

4-18

76

50

220

160

125

100

230

20-3

4-18

88

65

250

180

145

120

250

22-3

8-18

110

80

280

195

160

135

250

22-3

8-18

121

100

320

230

190

160

295

24-3

8-23

150

125

400

270

220

188

330

28-3

8-25

176

150

400

300

250

218

375

30-3

8-25

204

200

550

375

320

282

440

38-3

12-30

260


Q41F不锈钢球阀
Q41F不锈钢球阀
Q41F不锈钢球阀
Q41F不锈钢球阀
分享

分享到微信

×
Q41F不锈钢球阀的事情原理是靠旋转阀门来使阀门流通或闭塞。。。 。球阀开关轻盈,,, ,,,体积小,,, ,,,可以做成很大口径,,, ,,,密封可靠,,, ,,,结构 简朴,,, ,,,维修利便,,, ,,,密封面与球面常在闭合状态,,, ,,,不易被介质冲蚀,,, ,,,在各行业获得较好的应用。。。 。
品牌:上海高阀SHGF
型号:Q41F
起订量:1
规格:DN15-200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


事情原理和作用


Q41F不锈钢球阀的事情原理是靠旋转阀门来使阀门流通或闭塞。。。 。球阀开关轻盈,,, ,,,体积小,,, ,,,可以做成很大口径,,, ,,,密封可靠,,, ,,,结构 简朴,,, ,,,维修利便,,, ,,,密封面与球面常在闭合状态,,, ,,,不易被介质冲蚀,,, ,,,在各行业获得较好的应用。。。 。
Q41F不锈钢球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门,,, ,,,只有它的关闭件是个球体,,, ,,,球体绕阀体中心线作旋转来抵达开启、关闭的一种阀门。。。 。
Q41F不锈钢球阀在管路中主要用来做切断、分派和改变介质的流动偏向。。。 。球阀是近年来被接纳的一种新型阀门。。。 。


主要优点:


1. 流体阻力小,,, ,,,其阻力系数与同长度的管段相等。。。 。
2. 结构简朴、体积小、重量轻。。。 。
3. 细密可靠,,, ,,,现在球阀的密封面质料使用塑料、密封性好,,, ,,,在真空系统中也已经常使用。。。 。
4. 操作利便,,, ,,,开闭迅速,,, ,,,从全开到全关只要旋转90°,,, ,,,便于远距离的控制。。。 。
5. 维修利便,,, ,,,球阀结构简朴,,, ,,,密封圈一样平常都是运动的,,, ,,,拆卸替换都较量利便。。。 。
6. 在全开或全闭时,,, ,,,球体和阀座的密封面与介质隔离,,, ,,,介质通过时,,, ,,,不会引起阀门密封面的侵蚀。。。 。
7. 适用规模广,,, ,,,通径从小到几毫米,,, ,,,大到几米,,, ,,,从高真空至99贵宾会力都可应用。。。 。

Q41F不锈钢球阀应用于石油、化工、发电、造纸、原子能、航空、火箭等各部分,,, ,,,以及人们一样平常生涯中。。。 。

能规模  




型 号
type

公称压力
NOMINAL
PRESSURE

试 验 压 力

事情温度(℃)
Working
Temperature

适用介质
Suitable
Medium

强度(水)Mpa

密封(水)空气(Mpa)

低压密封(空气)Mpa

Q41F-16P(R)

1.6

2.4

1.8

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类

Q41F-25P(R)

2.5

3.8

2.8

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类

Q41F-40P(R)

4.0

6.0

4.4

0.6

≤150

NITRIC ACID

硝 酸 类


主要零件质料 

零件名称
PART NAME

材 料MATERIAL

Q41F-16P-25P-40R

Q41F-16R-25P-40R

阀 体
BODY

铬镍钛钢
CI NI TI STEEL 
 

铬镍钼钛钢
CI NI MO TI STEEL

球 体
BALL

阀 杆
STEM

密 封 圈
SEALCIRLE

聚四乙烯POLYTER AFUOROETHYENEA

板 手
HAND WHEEL

铸 钢CARBON TEEL



主要毗连尺寸和形状尺寸 

型 号
TYPE

公称通径DN

尺 寸(mm)

L

D

D1

D2

H

b-f

Z-Φd

Do

Q41F-16P(R)

15

130

95

65

45

60

14-2

4-14

108

20

140

105

75

55

64

14-2

4-14

120

25

150

115

85

65

90

16-2

4-14

165

32

165

135

100

78

105

16-2

4-18

180

40

180

145

110

85

150

16-3

4-18

240

50

200

160

125

100

190

16-3

4-18

240

65

220

180

145

120

195

18-3

4-18

320

80

250

195

160

135

215

20-3

8-18

350

100

280

215

180

155

250

20-3

8-18

400

125

320

245

210

185

280

22-3

8-18

500

150

360

280

240

210

320

24-3

8-23

600

200

400

335

295

265

370

26-3

12-23

800

Q41F-25P(R)

40

180

145

110

85

160

16-3

4-18

240

50

200

160

125

100

205

20-3

4-18

270

65

220

180

145

120

215

22-3

8-18

350

80

250

195

160

135

230

22-3

8-18

400

100

280

230

190

160

270

24-3

8-23

500

125

320

270

220

188

300

28-3

8-25

600

150

360

300

250

218

340

30-3

8-25

900

200

400

360

310

278

400

34-3

12-25

1100

Q41F-40P(R)

15

130

95

65

45

60

16-2

4-14

40

20

140

105

75

55

65

16-2

4-14

51

25

150

115

85

65

90

18-2

4-14

58

32

180

135

100

78

105

18-3

4-18

66

40

200

145

110

85

170

18-3

4-18

76

50

220

160

125

100

230

20-3

4-18

88

65

250

180

145

120

250

22-3

8-18

110

80

280

195

160

135

250

22-3

8-18

121

100

320

230

190

160

295

24-3

8-23

150

125

400

270

220

188

330

28-3

8-25

176

150

400

300

250

218

375

30-3

8-25

204

200

550

375

320

282

440

38-3

12-30

260


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Q41F不锈钢球阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】