99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
焊接波纹管阻止阀_99贵宾会
焊接波纹管阻止阀_99贵宾会
焊接波纹管阻止阀_99贵宾会
焊接波纹管阻止阀_99贵宾会
焊接波纹管阻止阀

分享到微信

×
焊接波纹管阻止阀应用于蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN10-25
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

焊接波纹管阻止阀应用于蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等。。。。

【详细说明】


 

适用规模

适用介质

 蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等

适用温度

-20——350℃

接纳标准

制造标准:DIN3356

磨练试验标准:DIN3230

结构长度标准:DIN3202

对焊口标准:DIN3239

法兰标准:DIN2543-2545

 

 材   质

 

阀 体

阀 盖

阀 杆

阀 瓣

密 封 面

填 料

WCB

WCB

WCB

13Gr

2Gr

2Gr

柔性石墨

304

CF8

CF8

304

304

304

柔性石墨

316

CF8M

CF8M

316

316

316

柔性石墨

304L

CF3

CF3

316

304L

304L

柔性石墨

316L

CF3

CF3

316

316L

316L

柔性石墨

 特   点

波纹管密封阀杆

双层、三层波纹管

双重密封

无升降手轮

位置指示

维修利便

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网99贵宾会·(中国区)有限公司官网

焊接波纹管阻止阀PN1.6-6.4MPa尺寸数据

 

公称通径
DN(mm)

尺寸(mm)

L

H

D

D0

D1

L1

a

手轮

10

130

220

36

10

18.4

10

37.30°

120

15

130

245

36

15

22.5

10

37.30°

140

20

150

245

44

20

28.5

11

37.30°

160

25

160

265

48

25

34.5

12

37.30°

180

32

180

270

48

33

-

-

37.30°

200

40

200

285

55

39

-

-

37.30°

240

50

230

320

64

48

-

-

37.30°

300

65

290

365

82

65

-

-

37.30°

320

80

310

410

95

76

-

-

37.30°

360

100

350

430

117

98

-

-

37.30°

380

125

400

470

143

123

-

-

37.30°

400

150

480

500

167

148

-

-

37.30°

450

200

600

533

217

198

-

-

37.30°

500

 

当您与我们取得联系时,,请您提供的详细规格要求,,这将有助于我们给您提供一个有用的效劳。。。。当您有任何疑问,,您可以来电见告我们,我们一定会全心起劲为您提供效劳。。。。

 

订货须知:(标准)

一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力规模C:是否有附件、实验磨练标准、交货期、特殊要求等事宜、以便99贵宾会为您准确选型。。。。

二、若已经由设计单位选定我公司的焊接波纹管阻止阀型号,,请您凭证焊接波纹管阻止阀参数直接与我们销售联系订购。。。。

三、当您使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由99贵宾会工程师会专心为您审核与剖析。。。。

我们可以为您提供优异的解决计划,,包括设计、定做、成套、运行、效劳。。。。我们一直致力于阀门行业领域,,为您提供新的阀门知识、好的效劳、优异的手艺照料。。。。

焊接波纹管阻止阀
焊接波纹管阻止阀
焊接波纹管阻止阀
焊接波纹管阻止阀

焊接波纹管阻止阀

分享到微信

×
焊接波纹管阻止阀应用于蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等。。。。
品牌:上高SHGF
起订量:1
规格:DN10-25
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

焊接波纹管阻止阀应用于蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等。。。。

【详细说明】


 

适用规模

适用介质

 蒸气系统、自然气、有毒废气净化、真空装置、热油系统、加热装备、 冷冻系统、氨、热水、电站等

适用温度

-20——350℃

接纳标准

制造标准:DIN3356

磨练试验标准:DIN3230

结构长度标准:DIN3202

对焊口标准:DIN3239

法兰标准:DIN2543-2545

 

 材   质

 

阀 体

阀 盖

阀 杆

阀 瓣

密 封 面

填 料

WCB

WCB

WCB

13Gr

2Gr

2Gr

柔性石墨

304

CF8

CF8

304

304

304

柔性石墨

316

CF8M

CF8M

316

316

316

柔性石墨

304L

CF3

CF3

316

304L

304L

柔性石墨

316L

CF3

CF3

316

316L

316L

柔性石墨

 特   点

波纹管密封阀杆

双层、三层波纹管

双重密封

无升降手轮

位置指示

维修利便

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网99贵宾会·(中国区)有限公司官网

焊接波纹管阻止阀PN1.6-6.4MPa尺寸数据

 

公称通径
DN(mm)

尺寸(mm)

L

H

D

D0

D1

L1

a

手轮

10

130

220

36

10

18.4

10

37.30°

120

15

130

245

36

15

22.5

10

37.30°

140

20

150

245

44

20

28.5

11

37.30°

160

25

160

265

48

25

34.5

12

37.30°

180

32

180

270

48

33

-

-

37.30°

200

40

200

285

55

39

-

-

37.30°

240

50

230

320

64

48

-

-

37.30°

300

65

290

365

82

65

-

-

37.30°

320

80

310

410

95

76

-

-

37.30°

360

100

350

430

117

98

-

-

37.30°

380

125

400

470

143

123

-

-

37.30°

400

150

480

500

167

148

-

-

37.30°

450

200

600

533

217

198

-

-

37.30°

500

 

当您与我们取得联系时,,请您提供的详细规格要求,,这将有助于我们给您提供一个有用的效劳。。。。当您有任何疑问,,您可以来电见告我们,我们一定会全心起劲为您提供效劳。。。。

 

订货须知:(标准)

一、A:产品名称、产品型号、公称通径B:运用介质及温度、压力规模C:是否有附件、实验磨练标准、交货期、特殊要求等事宜、以便99贵宾会为您准确选型。。。。

二、若已经由设计单位选定我公司的焊接波纹管阻止阀型号,,请您凭证焊接波纹管阻止阀参数直接与我们销售联系订购。。。。

三、当您使用的场合很是主要或情形较量重大时,请您只管提供设计图纸和详细参数,,由99贵宾会工程师会专心为您审核与剖析。。。。

我们可以为您提供优异的解决计划,,包括设计、定做、成套、运行、效劳。。。。我们一直致力于阀门行业领域,,为您提供新的阀门知识、好的效劳、优异的手艺照料。。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网
焊接波纹管阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】