99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀_99贵宾会
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀_99贵宾会
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀_99贵宾会
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀

分享到微信

×
油密封旋塞阀通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或脱离,, ,,,,实现开启或关闭的一种阀门
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:RX447W
起订量:1
规格:DN125-600
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

   产品事情原理和用途:

       油密封旋塞阀通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或脱离,, ,,,,实现开启或关闭的一种阀门,, ,,,,油密封旋塞阀适于作为切断和接通介质以及分流适用,, ,,,,可是依据适用的性子和密封面的耐冲蚀性,, ,,,,有时也可用于节约。。结构简朴、开关迅速、流体阻力小。。通俗正齿轮传动油密封式旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封。。

      产品结构特点:

       1. 通例硬密封旋塞阀,, ,,,,旋塞锥体的装置方法为正装。。为了镌汰阀体和旋塞密封面的摩擦力,, ,,,,油密封旋塞阀一样平常接纳密封油脂润滑阀座的密封结构。。从99贵宾会油咀注入的99贵宾会密封油,, ,,,,在旋塞周围形成99贵宾会密封环,, ,,,,即阀体和旋塞锥体密封面之间有一层油膜,, ,,,,既能关闭又能润滑,, ,,,,启闭容易。。

       2. 为了进一步镌汰油密封旋塞阀的启闭力拒,, ,,,,通常接纳镌汰旋塞直径的要领,, ,,,,故油密封旋塞阀通常接纳矩形流道,, ,,,,此要领在镌汰旋塞阀启闭力矩的同时,, ,,,,增大了旋塞阀的流体阻力

       3. 油密封旋塞阀旋塞锥体密封部位堆焊STL合金质料或者接纳外貌硬化手艺,, ,,,,增强密封面的耐磨损和抗侵蚀能力,, ,,,,使用寿命长   

       4. 旋塞锥体的外貌精磨至镜面,, ,,,,和阀体的密封面研磨,, ,,,,具有更低的启闭力矩。。常见的阀门产品有闸阀、球阀、调理阀、阻止阀等。。


产品性能参数:

型号

公称压力 PN(MPa)

事情压力 P(MP

试验PS(MPa

事情温度(℃)

事情介质

壳体(水)

密封(水)

RX447W-1.0

0.16

0.16

0.24

0.17

≤100

人工煤气、自然气、油品

RX447W-0.4

0.4

0.4

0.6

0.44

RX447W-1.0

1.0

1.0

1.5

1.1

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、压盖、箱体、阀塞、箱盖、底盖

内齿扇

O型橡胶圈

质料

灰铸铁

铸钢

橡胶

         

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

尺寸(mm)

L

D

D1

D2

b

F

□S

Z-Фd

H1

H

1.0

125

356

250

210

184

24

3

25

8-Ф17.5

156

515~575

150

394

285

240

212

26

3

25

8-Ф22

175

490~550

200

457

340

295

268

28

3

25

8-Ф22

255

575~635

250

533

395

350

320

28

3

25

12-Ф22

263

580~670

0.4

300

610

445

400

370

32

4

32

12-Ф22

319

688

400

762

565

515

482

32

4

32

16-Ф26

369

731

500

850

670

620

585

34

4

32

20-Ф26

405

780

600

95

700

725

685

36

5

32

20-Ф30

495

860

 



RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀

RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀

分享到微信

×
油密封旋塞阀通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或脱离,, ,,,,实现开启或关闭的一种阀门
品牌:上高SHGF
型号:RX447W
起订量:1
规格:DN125-600
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

   产品事情原理和用途:

       油密封旋塞阀通过旋转90度使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相同或脱离,, ,,,,实现开启或关闭的一种阀门,, ,,,,油密封旋塞阀适于作为切断和接通介质以及分流适用,, ,,,,可是依据适用的性子和密封面的耐冲蚀性,, ,,,,有时也可用于节约。。结构简朴、开关迅速、流体阻力小。。通俗正齿轮传动油密封式旋塞阀靠精加工的金属塞体与阀体间的直接接触来密封。。

      产品结构特点:

       1. 通例硬密封旋塞阀,, ,,,,旋塞锥体的装置方法为正装。。为了镌汰阀体和旋塞密封面的摩擦力,, ,,,,油密封旋塞阀一样平常接纳密封油脂润滑阀座的密封结构。。从99贵宾会油咀注入的99贵宾会密封油,, ,,,,在旋塞周围形成99贵宾会密封环,, ,,,,即阀体和旋塞锥体密封面之间有一层油膜,, ,,,,既能关闭又能润滑,, ,,,,启闭容易。。

       2. 为了进一步镌汰油密封旋塞阀的启闭力拒,, ,,,,通常接纳镌汰旋塞直径的要领,, ,,,,故油密封旋塞阀通常接纳矩形流道,, ,,,,此要领在镌汰旋塞阀启闭力矩的同时,, ,,,,增大了旋塞阀的流体阻力

       3. 油密封旋塞阀旋塞锥体密封部位堆焊STL合金质料或者接纳外貌硬化手艺,, ,,,,增强密封面的耐磨损和抗侵蚀能力,, ,,,,使用寿命长   

       4. 旋塞锥体的外貌精磨至镜面,, ,,,,和阀体的密封面研磨,, ,,,,具有更低的启闭力矩。。常见的阀门产品有闸阀、球阀、调理阀、阻止阀等。。


产品性能参数:

型号

公称压力 PN(MPa)

事情压力 P(MP

试验PS(MPa

事情温度(℃)

事情介质

壳体(水)

密封(水)

RX447W-1.0

0.16

0.16

0.24

0.17

≤100

人工煤气、自然气、油品

RX447W-0.4

0.4

0.4

0.6

0.44

RX447W-1.0

1.0

1.0

1.5

1.1

 产品主要零件质料:

零件名称

阀体、压盖、箱体、阀塞、箱盖、底盖

内齿扇

O型橡胶圈

质料

灰铸铁

铸钢

橡胶

         

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力PN(MPa)

公称通径DN(mm)

尺寸(mm)

L

D

D1

D2

b

F

□S

Z-Фd

H1

H

1.0

125

356

250

210

184

24

3

25

8-Ф17.5

156

515~575

150

394

285

240

212

26

3

25

8-Ф22

175

490~550

200

457

340

295

268

28

3

25

8-Ф22

255

575~635

250

533

395

350

320

28

3

25

12-Ф22

263

580~670

0.4

300

610

445

400

370

32

4

32

12-Ф22

319

688

400

762

565

515

482

32

4

32

16-Ф26

369

731

500

850

670

620

585

34

4

32

20-Ф26

405

780

600

95

700

725

685

36

5

32

20-Ф30

495

860

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
RX447W正齿轮传动油密封式旋塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】