99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
BX43W沥青 旋塞阀_99贵宾会

BX43W沥青 旋塞阀

分享

分享到微信

×
沥青 阀(又名旋塞阀)同属阀门,,,,,它的启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭行动的阀门。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:BX43W
起订量:1
规格:DN50-200
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       沥青 阀(又名旋塞阀)同属阀门,,,,,它的启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭行动的阀门。。沥青 阀结构简朴,启闭迅速,流体阻力小。。

       产品结构特点:

     1.阀体收支口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转历程中,其密封副间的密封比压在逐渐转变,直至抵达全开或全关位置时,爆发足够的密封比压,密封副抵达零走漏。。

     2.双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不爆发位移,又可吸收由于温差转变引起衬套爆发的微量变形,同时衬套与旋塞之间爆发有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。。

     3.整个密封历程可近似以为与管道内压力无关。。

     4.PTFE衬套内,凭证使用温度和事情介质接纳差别质料填充物,润滑好、寿命长。。


产品性能参数:

型号

公称压力
PN(MPa)

试验压力PS(MPa)

适用介质

事情温度(℃)

壳体

密封

BX43W-1.6C

1.6

2.0

1.6

沥青及厚质油类

≤425

BX44W-1.6C

1.6

2.0

1.6

 

产品主要零件质料:

阀体

塞子

填料压盖

填料

不锈钢

柔性石墨

油浸石棉

盘根

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径
DN(mm)

L

D

D1

D2

b

F

n-φd

H

S

50

二通

250

160

125

100

18

3

4-φ18

250

30×30

三通

250

160

125

100

18

3

4-φ18

65

二通

300

180

145

120

20

3

4-φ18

280

40×40

三通

300

180

145

120

20

3

4-φ18

80

二通

300

195

160

135

20

3

8-φ18

320

45×45

三通

300

195

160

135

20

3

8-φ18

100

二通

325

215

180

155

22

3

8-φ18

350

52×52

三通

325

215

180

155

22

3

8-φ18

125

二通

350

245

210

185

22

3

8-φ18

405

62×62

三通

350

245

210

185

22

3

8-φ18

150

二通

400

280

240

210

24

3

8-φ23

-

68×68

三通

400

280

240

210

24

3

8-φ23

200

二通

450

335

295

265

26

3

12-φ23

-

75×75

三通

450

335

295

265

26

3

12-φ23

 



BX43W沥青 旋塞阀
BX43W沥青 旋塞阀
分享

分享到微信

×
沥青 阀(又名旋塞阀)同属阀门,,,,,它的启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭行动的阀门。。
品牌:上高SHGF
型号:BX43W
起订量:1
规格:DN50-200
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       沥青 阀(又名旋塞阀)同属阀门,,,,,它的启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转旋塞阀是用带通孔的塞体做为启闭件,通过塞体与阀杆的转动实现启闭行动的阀门。。沥青 阀结构简朴,启闭迅速,流体阻力小。。

       产品结构特点:

     1.阀体收支口端窗口设计为双道沟槽密封环结构,旋塞在旋转历程中,其密封副间的密封比压在逐渐转变,直至抵达全开或全关位置时,爆发足够的密封比压,密封副抵达零走漏。。

     2.双道沟槽密封环即可以使PTFE衬套稳固在阀体内不爆发位移,又可吸收由于温差转变引起衬套爆发的微量变形,同时衬套与旋塞之间爆发有力的擦拭作用,又提高了密封面的使用寿命。。

     3.整个密封历程可近似以为与管道内压力无关。。

     4.PTFE衬套内,凭证使用温度和事情介质接纳差别质料填充物,润滑好、寿命长。。


产品性能参数:

型号

公称压力
PN(MPa)

试验压力PS(MPa)

适用介质

事情温度(℃)

壳体

密封

BX43W-1.6C

1.6

2.0

1.6

沥青及厚质油类

≤425

BX44W-1.6C

1.6

2.0

1.6

 

产品主要零件质料:

阀体

塞子

填料压盖

填料

不锈钢

柔性石墨

油浸石棉

盘根

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称通径
DN(mm)

L

D

D1

D2

b

F

n-φd

H

S

50

二通

250

160

125

100

18

3

4-φ18

250

30×30

三通

250

160

125

100

18

3

4-φ18

65

二通

300

180

145

120

20

3

4-φ18

280

40×40

三通

300

180

145

120

20

3

4-φ18

80

二通

300

195

160

135

20

3

8-φ18

320

45×45

三通

300

195

160

135

20

3

8-φ18

100

二通

325

215

180

155

22

3

8-φ18

350

52×52

三通

325

215

180

155

22

3

8-φ18

125

二通

350

245

210

185

22

3

8-φ18

405

62×62

三通

350

245

210

185

22

3

8-φ18

150

二通

400

280

240

210

24

3

8-φ23

-

68×68

三通

400

280

240

210

24

3

8-φ23

200

二通

450

335

295

265

26

3

12-φ23

-

75×75

三通

450

335

295

265

26

3

12-φ23

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
BX43W沥青 旋塞阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】