99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J23W-320P外螺纹针型阀_99贵宾会
J23W-320P外螺纹针型阀_99贵宾会
J23W-320P外螺纹针型阀_99贵宾会

J23W-320P外螺纹针型阀

分享

分享到微信

×
外螺纹阻止阀适用介质液化石油气水、酸、蒸汽、油品等。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:J23W-320P
起订量:1
规格:DN6-25
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

J23W-320P外螺纹针型阀是一种可以准确调解的阀门,,用途较广,,好比火焰切割用的割距,,调解火焰温度的旋钮就是针型阀。。。。仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分,,主要有阻止阀和球阀,,其功用是作开启或切断管道通路用。。。。

产品结构特点:

外螺纹阻止阀适用介质液化石油气水、酸、蒸汽、油品等。。。。


产品性能参数:

型号

公称压力PN Mpa

试验压力PS(Mpa)

事情压力(Mpa)

事情温度(OC)

适用介质

壳体

密封(液)

密封(气)

J13W-16

1.6

2.4

1.76

0.6

1.6

P≤540OC

液化石油气水,,酸,,蒸汽,,油品等

J13W-40P

4.0

6.0

4.4

0.6

4.0

J13W-160

16.0

24.0

17.6

0.6

16.0

C≤425 OC

J13W-320P

32.0

48.0

35.2

0.6

32.0

J13W-420P

42.0

63.0

46.2

0.6

42.0

 
产品主要零件质料:
 

零件名称

阀杆,,阀盖

阀杆,,阀瓣

填料

J21 3W-16P

铬镍不锈钢

铬镍不锈钢

聚四氟乙稀,,柔性石墨

J21 3W-160、J2W1 3-40

碳钢

铬不锈钢

 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

公称直径DN(mm)

尺寸

重量(kg)

Do

D1

D2

L

H1

H2

M

6

65

14

6

140

96

106

20×1.5

0.9

10

80

18

10

160

115

125

24×1.5

1.18

15

100

22

15

180

122

132

30×2

2.0

20

110

28

18

220

156

166

30×2

3.5

25

140

33

22

230

169

180

39×2

4.3

 



J23W-320P外螺纹针型阀
J23W-320P外螺纹针型阀
J23W-320P外螺纹针型阀
J23W-320P外螺纹针型阀
分享

分享到微信

×
外螺纹阻止阀适用介质液化石油气水、酸、蒸汽、油品等。。。。
品牌:上高SHGF
型号:J23W-320P
起订量:1
规格:DN6-25
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

J23W-320P外螺纹针型阀是一种可以准确调解的阀门,,用途较广,,好比火焰切割用的割距,,调解火焰温度的旋钮就是针型阀。。。。仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分,,主要有阻止阀和球阀,,其功用是作开启或切断管道通路用。。。。

产品结构特点:

外螺纹阻止阀适用介质液化石油气水、酸、蒸汽、油品等。。。。


产品性能参数:

型号

公称压力PN Mpa

试验压力PS(Mpa)

事情压力(Mpa)

事情温度(OC)

适用介质

壳体

密封(液)

密封(气)

J13W-16

1.6

2.4

1.76

0.6

1.6

P≤540OC

液化石油气水,,酸,,蒸汽,,油品等

J13W-40P

4.0

6.0

4.4

0.6

4.0

J13W-160

16.0

24.0

17.6

0.6

16.0

C≤425 OC

J13W-320P

32.0

48.0

35.2

0.6

32.0

J13W-420P

42.0

63.0

46.2

0.6

42.0

 
产品主要零件质料:
 

零件名称

阀杆,,阀盖

阀杆,,阀瓣

填料

J21 3W-16P

铬镍不锈钢

铬镍不锈钢

聚四氟乙稀,,柔性石墨

J21 3W-160、J2W1 3-40

碳钢

铬不锈钢

 

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

公称直径DN(mm)

尺寸

重量(kg)

Do

D1

D2

L

H1

H2

M

6

65

14

6

140

96

106

20×1.5

0.9

10

80

18

10

160

115

125

24×1.5

1.18

15

100

22

15

180

122

132

30×2

2.0

20

110

28

18

220

156

166

30×2

3.5

25

140

33

22

230

169

180

39×2

4.3

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J23W-320P外螺纹针型阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】