99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J13H-320内螺纹针型阀_99贵宾会
J13H-320内螺纹针型阀_99贵宾会
J13H-320内螺纹针型阀_99贵宾会

J13H-320内螺纹针型阀

分享

分享到微信

×
仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分, ,,主要有阻止阀和球阀, ,,其功用是作开启或切断管道通路用。。 。。。。
参数品牌:上高SHGF
产品参数
品牌:上高SHGF
型号:J13H-320
起订量:1
规格:DN6-32
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       J13H-320内螺纹针型阀是一种可以准确调解的阀门, ,,用途较广, ,,好比火焰切割用的割距, ,,调解火焰温度的旋钮就是针型阀。。 。。。。仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分, ,,主要有阻止阀和球阀, ,,其功用是作开启或切断管道通路用。。 。。。。

       产品结构特点:

       1、结构简朴, ,,制造和维修较量利便
       2、 事情行程小, ,,启闭时间短
       3、密封性好, ,,密封面间磨擦力小, ,,寿命较长


产品性能参数:

 

试验项目

压力值

公称压力

32

壳体试验

48

密封试验

35.2

气压试验

19.2

适用温度

≤425℃

适用介质

水、蒸气、油品等

 产品主要零件质料:

 

型号

阀体

讨论

阀杆

螺帽

填料

J13H-320

20#

20#

2Cr13

20#

柔性石墨

J13H-320P

SS304

SS304

SS304

SS304

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

规格

G

L

H

Do

重量(kg)

DN6

40912

60

90

63

0.65

DN10

40976

60

92

63

0.65

DN15

40910

65

98

63

0.8

DN20

40972

80

110

78

1

DN25

1"

90

125

100

1.8

DN32

41215

128

180

140

5

 



J13H-320内螺纹针型阀
J13H-320内螺纹针型阀
J13H-320内螺纹针型阀
J13H-320内螺纹针型阀
分享

分享到微信

×
仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分, ,,主要有阻止阀和球阀, ,,其功用是作开启或切断管道通路用。。 。。。。
品牌:上高SHGF
型号:J13H-320
起订量:1
规格:DN6-32
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

产品事情原理和用途:

       J13H-320内螺纹针型阀是一种可以准确调解的阀门, ,,用途较广, ,,好比火焰切割用的割距, ,,调解火焰温度的旋钮就是针型阀。。 。。。。仪表针型阀是仪表丈量管路系统中主要组成部分, ,,主要有阻止阀和球阀, ,,其功用是作开启或切断管道通路用。。 。。。。

       产品结构特点:

       1、结构简朴, ,,制造和维修较量利便
       2、 事情行程小, ,,启闭时间短
       3、密封性好, ,,密封面间磨擦力小, ,,寿命较长


产品性能参数:

 

试验项目

压力值

公称压力

32

壳体试验

48

密封试验

35.2

气压试验

19.2

适用温度

≤425℃

适用介质

水、蒸气、油品等

 产品主要零件质料:

 

型号

阀体

讨论

阀杆

螺帽

填料

J13H-320

20#

20#

2Cr13

20#

柔性石墨

J13H-320P

SS304

SS304

SS304

SS304

 99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

 

规格

G

L

H

Do

重量(kg)

DN6

40912

60

90

63

0.65

DN10

40976

60

92

63

0.65

DN15

40910

65

98

63

0.8

DN20

40972

80

110

78

1

DN25

1"

90

125

100

1.8

DN32

41215

128

180

140

5

 



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J13H-320内螺纹针型阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】