99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
J41W不锈钢阻止阀_99贵宾会
J41W不锈钢阻止阀_99贵宾会
J41W不锈钢阻止阀_99贵宾会

J41W不锈钢阻止阀

分享

分享到微信

×
J41W不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,,,,,密封面呈平面或锥面,,,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。国标阻止阀只适用于全开和全关,,,,,一样平常不必来调理流量,,,,,定做时允许作调理和节约。。。。
参数品牌:上海高阀SHGF
产品参数
品牌:上海高阀SHGF
型号:J41W
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

J41W不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,,,,,密封面呈平面或锥面,,,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。国标阻止阀只适用于全开和全关,,,,,一样平常不必来调理流量,,,,,定做时允许作调理和节约。。。。

产品结构特点:

1、结构简朴,,,,,制造和维修较量利便

2、事情行程小,,,,,启闭时间短

3、密封性好,,,,,密封面间磨擦力小,,,,,寿命较长


产品性能参数:

型号

J41H-16C~160C

J41Y-16C~160C

J41W-16P~160P

事情压力(MPa)

1.6~16.0

适用温度(℃)

≤425

≤150

适用介质

水、蒸汽、油品

弱侵蚀性介质

质料

阀体、阀盖

碳素钢

铬镍钛不锈钢

阀杆

铬不锈钢

铬镍钛不锈钢

密封面

堆焊铁基合金

堆焊硬基合金

本体质料

填料

石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

产品主要零件质料:

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀盖

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

支架

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀瓣

2Cr13

316

Cr5Mo

304

阀杆

2Cr13

316

25Cr2MoV

304

阀座

25

316

304

304

密封环

304、增强柔性石墨

填料

增强柔性石墨

阀杆螺母

ZCuA110Fe3

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力
PN(MPa)

公称通径
DN(mm)

标 准 值

参 考 值

L

D

D1

D2

D6

b

f

f1

Z-φd

Do

H

质量(Kg)

1.6

15

130

95

65

45

 

16

2

 

3-φ14

120

218

5.2

20

150

105

75

55

 

16

2

 

3-φ14

140

258

7.0

25

160

115

85

65

 

16

2

 

3-φ14

160

275

7.4

32

180

135

100

78

 

18

2

 

4-φ18

180

280

8.5

40

200

145

110

85

 

18

3

 

4-φ18

200

330

12.5

1.6

50

230

160

125

100

 

16

3

 

4-φ18

220

320

19

65

290

180

145

120

 

18

3

 

4-φ18

280

325

28

80

310

195

160

135

 

20

3

 

8-φ18

300

355

38

100

350

215

180

155

 

20

3

 

8-φ18

320

415

52

125

400

254

210

185

 

22

3

 

8-φ18

320

460

80

150

480

280

240

210

 

24

3

 

8-φ23

320

510

105

200

600

335

295

265

 

26

3

 

12-φ23

400

568

180

250

650

405

355

320

 

30

3

 

12-φ25

450

752

326

300

750

460

410

375

 

30

4

 

12-φ25

500

812

452

350

850

520

470

435

 

34

4

 

16-φ25

700

960

590

400

950

580

525

485

 

36

4

 

16-φ30

800

1060

950

4.0

15

130

95

65

45

40

16

2

4

3-φ14

120

233

5.4

20

150

105

75

55

51

16

2

4

3-φ14

140

275

7.0

25

160

115

85

65

58

16

2

4

3-φ14

160

285

8.85

32

180

135

100

78

66

18

2

4

4-φ18

180

302

11.8

40

200

145

110

85

76

18

3

4

4-φ18

200

355

16.5

50

230

160

125

100

88

20

3

4

4-φ18

240

373

24

6.4

15

170

105

75

55

41

18

2

4

4-φ14

140

195

10

20

190

125

90

68

51

20

2

4

4-φ18

160

228

13

25

210

135

100

78

58

22

2

4

4-φ18

180

275

14.5

32

230

150

110

82

66

24

2

4

4-φ23

200

325

19

40

260

165

125

95

76

24

3

4

4-φ23

240

360

25

50

300

175

135

105

88

26

3

4

8-φ23

280

410

35

10.0

15

170

105

75

55

35

20

2

6.5

4-φ14

140

202

11

20

190

125

90

68

45

22

2

6.5

4-φ18

160

228

13.2

25

210

135

100

78

50

24

2

6.5

4-φ18

180

250

14

32

230

150

110

82

65

24

2

6.5

4-φ23

220

326

15

40

260

165

125

95

75

26

3

6.5

4-φ23

240

359

29

50

300

195

145

112

85

28

3

8

8-φ25

2890

414

49

16.0

15

170

110

75

52

35

24

2

6.5

4-φ18

140

148

12.2

20

190

130

90

62

45

26

2

6.5

4-φ23

160

156

15

25

210

140

100

72

50

28

2

6.5

4-φ23

180

175

17

32

230

165

115

85

65

30

2

6.5

4-φ25

220

200

21.4

40

260

175

125

92

75

32

3

6.5

4-φ27

240

231

32

50

300

215

165

132

95

36

3

8

8-φ25

300

262

52



J41W不锈钢阻止阀
J41W不锈钢阻止阀
J41W不锈钢阻止阀
J41W不锈钢阻止阀
分享

分享到微信

×
J41W不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,,,,,密封面呈平面或锥面,,,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。国标阻止阀只适用于全开和全关,,,,,一样平常不必来调理流量,,,,,定做时允许作调理和节约。。。。
品牌:上海高阀SHGF
型号:J41W
起订量:1
规格:DN15-400
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情


 产品事情原理和用途:

J41W不锈钢阻止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,,,,,密封面呈平面或锥面,,,,,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。。。。国标阻止阀只适用于全开和全关,,,,,一样平常不必来调理流量,,,,,定做时允许作调理和节约。。。。

产品结构特点:

1、结构简朴,,,,,制造和维修较量利便

2、事情行程小,,,,,启闭时间短

3、密封性好,,,,,密封面间磨擦力小,,,,,寿命较长


产品性能参数:

型号

J41H-16C~160C

J41Y-16C~160C

J41W-16P~160P

事情压力(MPa)

1.6~16.0

适用温度(℃)

≤425

≤150

适用介质

水、蒸汽、油品

弱侵蚀性介质

质料

阀体、阀盖

碳素钢

铬镍钛不锈钢

阀杆

铬不锈钢

铬镍钛不锈钢

密封面

堆焊铁基合金

堆焊硬基合金

本体质料

填料

石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯

产品主要零件质料:

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀盖

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

支架

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀瓣

2Cr13

316

Cr5Mo

304

阀杆

2Cr13

316

25Cr2MoV

304

阀座

25

316

304

304

密封环

304、增强柔性石墨

填料

增强柔性石墨

阀杆螺母

ZCuA110Fe3

99贵宾会·(中国区)有限公司官网

产品主要尺寸:

公称压力
PN(MPa)

公称通径
DN(mm)

标 准 值

参 考 值

L

D

D1

D2

D6

b

f

f1

Z-φd

Do

H

质量(Kg)

1.6

15

130

95

65

45

 

16

2

 

3-φ14

120

218

5.2

20

150

105

75

55

 

16

2

 

3-φ14

140

258

7.0

25

160

115

85

65

 

16

2

 

3-φ14

160

275

7.4

32

180

135

100

78

 

18

2

 

4-φ18

180

280

8.5

40

200

145

110

85

 

18

3

 

4-φ18

200

330

12.5

1.6

50

230

160

125

100

 

16

3

 

4-φ18

220

320

19

65

290

180

145

120

 

18

3

 

4-φ18

280

325

28

80

310

195

160

135

 

20

3

 

8-φ18

300

355

38

100

350

215

180

155

 

20

3

 

8-φ18

320

415

52

125

400

254

210

185

 

22

3

 

8-φ18

320

460

80

150

480

280

240

210

 

24

3

 

8-φ23

320

510

105

200

600

335

295

265

 

26

3

 

12-φ23

400

568

180

250

650

405

355

320

 

30

3

 

12-φ25

450

752

326

300

750

460

410

375

 

30

4

 

12-φ25

500

812

452

350

850

520

470

435

 

34

4

 

16-φ25

700

960

590

400

950

580

525

485

 

36

4

 

16-φ30

800

1060

950

4.0

15

130

95

65

45

40

16

2

4

3-φ14

120

233

5.4

20

150

105

75

55

51

16

2

4

3-φ14

140

275

7.0

25

160

115

85

65

58

16

2

4

3-φ14

160

285

8.85

32

180

135

100

78

66

18

2

4

4-φ18

180

302

11.8

40

200

145

110

85

76

18

3

4

4-φ18

200

355

16.5

50

230

160

125

100

88

20

3

4

4-φ18

240

373

24

6.4

15

170

105

75

55

41

18

2

4

4-φ14

140

195

10

20

190

125

90

68

51

20

2

4

4-φ18

160

228

13

25

210

135

100

78

58

22

2

4

4-φ18

180

275

14.5

32

230

150

110

82

66

24

2

4

4-φ23

200

325

19

40

260

165

125

95

76

24

3

4

4-φ23

240

360

25

50

300

175

135

105

88

26

3

4

8-φ23

280

410

35

10.0

15

170

105

75

55

35

20

2

6.5

4-φ14

140

202

11

20

190

125

90

68

45

22

2

6.5

4-φ18

160

228

13.2

25

210

135

100

78

50

24

2

6.5

4-φ18

180

250

14

32

230

150

110

82

65

24

2

6.5

4-φ23

220

326

15

40

260

165

125

95

75

26

3

6.5

4-φ23

240

359

29

50

300

195

145

112

85

28

3

8

8-φ25

2890

414

49

16.0

15

170

110

75

52

35

24

2

6.5

4-φ18

140

148

12.2

20

190

130

90

62

45

26

2

6.5

4-φ23

160

156

15

25

210

140

100

72

50

28

2

6.5

4-φ23

180

175

17

32

230

165

115

85

65

30

2

6.5

4-φ25

220

200

21.4

40

260

175

125

92

75

32

3

6.5

4-φ27

240

231

32

50

300

215

165

132

95

36

3

8

8-φ25

300

262

52



99贵宾会·(中国区)有限公司官网
J41W不锈钢阻止阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】