99贵宾会

99贵宾会
请输入网站问题
   24小时效劳热线:021-59974099 
                               021-59974788 
99贵宾会·(中国区)有限公司官网
?接待来到99贵宾会官网!
99贵宾会
Q347F蜗轮牢靠式球阀_99贵宾会
Q347F蜗轮牢靠式球阀_99贵宾会
Q347F蜗轮牢靠式球阀_99贵宾会

Q347F蜗轮牢靠式球阀

分享

分享到微信

×
Q347F蜗轮牢靠式球阀是三分体式毗连锻钢牢靠球阀,,,,,在管道上主要用于切断、分派和改变介质流动偏向。。。。适用于:化工、石油、自然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、侵蚀严重的自然气长输管线。。。。
参数品牌:上海高阀SHGF
产品参数
品牌:上海高阀SHGF
型号:Q347F
起订量:1
规格:DN32-700
单位:
包装说明:木箱包装
我知道了
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

Q347F蜗轮牢靠式球阀是三分体式毗连锻钢牢靠球阀,,,,,在管道上主要用于切断、分派和改变介质流动偏向。。。。适用于:化工、石油、自然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、侵蚀严重的自然气长输管线。。。。


Q347F蜗轮牢靠式球阀产品概述:

球阀在石油、自然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道运送系统中 ;;; ; ;在化工产品、医药和食物生产种 ;;; ; ;在水电、火电和核电的电力生产系统中 ;;; ; ;在都会和工业企业的给排水、供热、和供气系统中 ;;; ; ;在农田的排灌系统中 ;;; ; ;在治金生产系统中得以较好的应用,,,,,是一种与生产建设、国防建设和人民生涯息息相关的主要机械产品。。。。球阀密闭在种种管路系统种用于截断或接通介质流,,,,,使介质凭证预定的程序运送到各个指定点。。。。

Q347F蜗轮牢靠式球阀特点:

1、手动部分可接纳钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。。。。手柄设有限位结构,,,,,在阀门开启、关闭的位置设定限位,,,,,当阀门使用在要害装置上时,,,,,限位块上设有锁孔可锁定开关位置阻止误操作。。。。手柄上有显着地开和关标识。。。。 
2、阀杆接纳A182F(1Cr13)整体铸造并调制处置惩罚,,,,,硬度抵达HB220~250。。。。阀杆通过平键或花键或方契与手柄毗连,,,,,通用性强,,,,,拆装利便。。。。阀杆设有防吹出结构。。。。 
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,,,,,使得阀杆在一定的润滑情形下实现可靠的密封。。。。 
4、凭证需要,,,,,球阀可设计成防静电结构,,,,,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,,,,,阻止静电打火点燃易燃物质,,,,,确保系统清静。。。。
5、密封副形式多样。。。。凭证差别工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构 ;;; ; ;DN150以下为浮球形式,,,,,DN200以下为牢靠球形式。。。。 
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,,,,,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,,,,,紧迫情形下可暂时密封,,,,,并可凭证需要加长阀杆以相宜埋地铺设得场合。。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网                                                           Q347F蜗轮牢靠式球阀

 主要零部件材质及性能:

 

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

CF8

CF3

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8M

CF3M

球体 阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

304

304L

1Cr18Ni12Mo2Ti

316

316L

阀 座

聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL

垫片

聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨齿形垫片

阀杆座

聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨

填料

聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨

填料压盖

WCB

1Cr18Ni9Ti

304

304L

1Cr18Ni12Mo2Ti

316

316L

温度

-29150(聚四氟乙烯 PTFE) -29200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29300(对位聚笨 PPL)

介质

水 蒸汽 油品

硝酸类

强氧化介质

醋酸类

尿素类

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀力测试:

 

公称压力

1.6

2.5

4.0

强度试验

2.4

3.8

6.0

水密封试验

1.8

2.8

4.4

气密封试验

0.4-0.7

 

Q347F蜗轮牢靠式球执行标准:

 

设计与制造

结构长度

法兰尺寸

压力-温度

试验-磨练

GB122237

GB12221

GB9113 JB79

GB9131

GB/T13927 JB/T9092

 

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀主要规格尺寸:

 

1.6MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

16C

16P

16R

32

140

135

100

78

16

4-18

30

85

160

40

165

145

110

85

16

4-18

32

95

230

50

178

160

125

100

16

4-18

43

107

230

65

190

180

145

120

18

4-18

70

142

400

80

203

195

160

135

20

8-18

110

152

400

100

305

215

180

155

20

8-18

150

178

500

125

356

245

210

185

22

8-18

200

252

500

150

394

280

240

210

24

8-23

230

278

600

200

457

335

295

265

26

12-23

260

395

600

250

533

405

355

320

30

12-25

283

480

800

300

610

460

410

375

30

12-25

380

585

800

350

686

520

470

435

34

16-25

425

625

800

400

762

580

525

485

36

16-30

492

720

800

500

914

705

650

608

44

20-34

555

840

830

600

1067

840

770

718

48

20-41

675

1050

830

700

1245

910

940

788

50

24-41

850

1150

830

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀要规格尺寸:

 

2.5MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

25

25P

25R

32

180

135

100

78

18

4-18

30

85

160

40

190

145

110

85

18

4-18

32

95

230

50

216

160

125

100

20

4-18

43

107

230

65

241

180

145

120

22

8-18

70

142

400

80

283

195

160

135

22

8-18

110

152

400

100

305

230

190

160

24

8-23

150

178

500

125

381

270

220

188

28

8-25

200

252

500

150

403

300

250

218

30

8-25

230

278

600

200

502

360

310

278

34

12-25

260

395

600

250

568

425

370

332

36

12-30

283

480

800

300

648

485

430

390

40

16-30

380

585

800

350

762

550

490

448

44

16-34

425

625

800

400

838

610

550

505

48

16-34

492

720

800

500

991

730

660

610

52

20-41

555

840

830

600

1143

840

770

718

56

20-41

675

1050

830

700

1346

955

875

815

60

24-48

850

1150

830

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀主要规格尺寸:

 

4.0MPa

DN

L

D

D1

D2

D6

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

40

40P

40R

32

180

135

100

78

66

18

4-18

30

85

160

40

190

145

110

85

76

18

4-18

32

95

230

50

216

160

125

100

88

20

4-18

43

107

230

65

241

180

145

120

110

22

8-18

70

142

400

80

283

195

160

135

121

22

8-18

110

152

400

100

305

230

190

160

150

24

8-23

150

178

500

125

381

270

220

188

176

28

8-25

200

252

500

150

403

300

250

218

204

30

8-25

230

278

600

200

502

375

320

282

260

38

12-30

260

395

600

250

568

445

385

345

313

42

12-34

283

480

800

300

648

510

450

408

364

46

16-34

380

585

800

350

762

570

510

465

422

52

16-34

425

625

800

400

838

655

585

535

474

58

16-41

492

720

800

500

991

755

670

612

576

62

20-48

555

840

830

600

1143

890

795

730

678

62

20-54

675

1050

830

700

1346

995

900

835

768

68

24-54

850

1150

830


Q347F蜗轮牢靠式球阀
Q347F蜗轮牢靠式球阀
Q347F蜗轮牢靠式球阀
Q347F蜗轮牢靠式球阀
分享

分享到微信

×
Q347F蜗轮牢靠式球阀是三分体式毗连锻钢牢靠球阀,,,,,在管道上主要用于切断、分派和改变介质流动偏向。。。。适用于:化工、石油、自然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、侵蚀严重的自然气长输管线。。。。
品牌:上海高阀SHGF
型号:Q347F
起订量:1
规格:DN32-700
单位:
包装说明:木箱包装
021-59974099
99贵宾会·(中国区)有限公司官网在线客服
产品详情

Q347F蜗轮牢靠式球阀是三分体式毗连锻钢牢靠球阀,,,,,在管道上主要用于切断、分派和改变介质流动偏向。。。。适用于:化工、石油、自然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、侵蚀严重的自然气长输管线。。。。


Q347F蜗轮牢靠式球阀产品概述:

球阀在石油、自然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道运送系统中 ;;; ; ;在化工产品、医药和食物生产种 ;;; ; ;在水电、火电和核电的电力生产系统中 ;;; ; ;在都会和工业企业的给排水、供热、和供气系统中 ;;; ; ;在农田的排灌系统中 ;;; ; ;在治金生产系统中得以较好的应用,,,,,是一种与生产建设、国防建设和人民生涯息息相关的主要机械产品。。。。球阀密闭在种种管路系统种用于截断或接通介质流,,,,,使介质凭证预定的程序运送到各个指定点。。。。

Q347F蜗轮牢靠式球阀特点:

1、手动部分可接纳钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。。。。手柄设有限位结构,,,,,在阀门开启、关闭的位置设定限位,,,,,当阀门使用在要害装置上时,,,,,限位块上设有锁孔可锁定开关位置阻止误操作。。。。手柄上有显着地开和关标识。。。。 
2、阀杆接纳A182F(1Cr13)整体铸造并调制处置惩罚,,,,,硬度抵达HB220~250。。。。阀杆通过平键或花键或方契与手柄毗连,,,,,通用性强,,,,,拆装利便。。。。阀杆设有防吹出结构。。。。 
3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈,,,,,使得阀杆在一定的润滑情形下实现可靠的密封。。。。 
4、凭证需要,,,,,球阀可设计成防静电结构,,,,,在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧,,,,,阻止静电打火点燃易燃物质,,,,,确保系统清静。。。。
5、密封副形式多样。。。。凭证差别工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构 ;;; ; ;DN150以下为浮球形式,,,,,DN200以下为牢靠球形式。。。。 
6、球阀阀座处可设置辅助密封结构,,,,,在阀座和阀杆部位加装注脂阀,,,,,紧迫情形下可暂时密封,,,,,并可凭证需要加长阀杆以相宜埋地铺设得场合。。。。

99贵宾会·(中国区)有限公司官网                                                           Q347F蜗轮牢靠式球阀

 主要零部件材质及性能:

 

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

CF8

CF3

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

CF8M

CF3M

球体 阀杆

2Cr13

1Cr18Ni9Ti

304

304L

1Cr18Ni12Mo2Ti

316

316L

阀 座

聚四氟乙烯PTFE 加坡纤增强聚四氟乙烯PTFE+Glass 对位聚笨PPL

垫片

聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨齿形垫片

阀杆座

聚四氟乙烯PTFE 不锈钢/柔性石墨

填料

聚四氟乙烯PTFE 增强柔性石墨

填料压盖

WCB

1Cr18Ni9Ti

304

304L

1Cr18Ni12Mo2Ti

316

316L

温度

-29150(聚四氟乙烯 PTFE) -29200(加玻纤增强聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29300(对位聚笨 PPL)

介质

水 蒸汽 油品

硝酸类

强氧化介质

醋酸类

尿素类

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀力测试:

 

公称压力

1.6

2.5

4.0

强度试验

2.4

3.8

6.0

水密封试验

1.8

2.8

4.4

气密封试验

0.4-0.7

 

Q347F蜗轮牢靠式球执行标准:

 

设计与制造

结构长度

法兰尺寸

压力-温度

试验-磨练

GB122237

GB12221

GB9113 JB79

GB9131

GB/T13927 JB/T9092

 

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀主要规格尺寸:

 

1.6MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

16C

16P

16R

32

140

135

100

78

16

4-18

30

85

160

40

165

145

110

85

16

4-18

32

95

230

50

178

160

125

100

16

4-18

43

107

230

65

190

180

145

120

18

4-18

70

142

400

80

203

195

160

135

20

8-18

110

152

400

100

305

215

180

155

20

8-18

150

178

500

125

356

245

210

185

22

8-18

200

252

500

150

394

280

240

210

24

8-23

230

278

600

200

457

335

295

265

26

12-23

260

395

600

250

533

405

355

320

30

12-25

283

480

800

300

610

460

410

375

30

12-25

380

585

800

350

686

520

470

435

34

16-25

425

625

800

400

762

580

525

485

36

16-30

492

720

800

500

914

705

650

608

44

20-34

555

840

830

600

1067

840

770

718

48

20-41

675

1050

830

700

1245

910

940

788

50

24-41

850

1150

830

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀要规格尺寸:

 

2.5MPa

DN

L

D

D1

D2

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

25

25P

25R

32

180

135

100

78

18

4-18

30

85

160

40

190

145

110

85

18

4-18

32

95

230

50

216

160

125

100

20

4-18

43

107

230

65

241

180

145

120

22

8-18

70

142

400

80

283

195

160

135

22

8-18

110

152

400

100

305

230

190

160

24

8-23

150

178

500

125

381

270

220

188

28

8-25

200

252

500

150

403

300

250

218

30

8-25

230

278

600

200

502

360

310

278

34

12-25

260

395

600

250

568

425

370

332

36

12-30

283

480

800

300

648

485

430

390

40

16-30

380

585

800

350

762

550

490

448

44

16-34

425

625

800

400

838

610

550

505

48

16-34

492

720

800

500

991

730

660

610

52

20-41

555

840

830

600

1143

840

770

718

56

20-41

675

1050

830

700

1346

955

875

815

60

24-48

850

1150

830

 

Q347F蜗轮牢靠式球阀主要规格尺寸:

 

4.0MPa

DN

L

D

D1

D2

D6

b

n-φd

H0

H1

H2

 
Q347F

40

40P

40R

32

180

135

100

78

66

18

4-18

30

85

160

40

190

145

110

85

76

18

4-18

32

95

230

50

216

160

125

100

88

20

4-18

43

107

230

65

241

180

145

120

110

22

8-18

70

142

400

80

283

195

160

135

121

22

8-18

110

152

400

100

305

230

190

160

150

24

8-23

150

178

500

125

381

270

220

188

176

28

8-25

200

252

500

150

403

300

250

218

204

30

8-25

230

278

600

200

502

375

320

282

260

38

12-30

260

395

600

250

568

445

385

345

313

42

12-34

283

480

800

300

648

510

450

408

364

46

16-34

380

585

800

350

762

570

510

465

422

52

16-34

425

625

800

400

838

655

585

535

474

58

16-41

492

720

800

500

991

755

670

612

576

62

20-48

555

840

830

600

1143

890

795

730

678

62

20-54

675

1050

830

700

1346

995

900

835

768

68

24-54

850

1150

830


99贵宾会·(中国区)有限公司官网
Q347F蜗轮牢靠式球阀_99贵宾会
选择区号
【网站地图】